Ziel

Die Namenssuche für den Domain Name Service (DNS) und der Ping-Test sind zwei integrierte Tools des Routers der Serie RV34x, die bei der Identifizierung und Behebung von Verbindungsproblemen hilfreich sind. Die DNS-Namenssuche wird verwendet, um eine IP-Adresse einer bestimmten Domäne abzurufen. Beim Ping-Test können Sie eine IP-Adresse oder einen Hostnamen eingeben und anzeigen, ob der RV34x-Router ein Paket an einen Remotehost senden und eine Antwort empfangen kann.

In diesem Artikel wird die Verwendung der Diagnosetools auf dem Router der RV34x VPN-Serie erläutert.

Anwendbare Geräte

- Serie RV34x

Softwareversion

- 1,0/01,16

Führen Sie eine Diagnose auf dem Router der Serie Rv34x durch.

Ping oder Trace einer IP-Adresse

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie Administration > Diagnostic (Verwaltung > Diagnose) aus.

Schritt 2: Geben Sie im Feld IP-Adresse/Domänenname unter Ping (Ping) oder Trace (Trace auf IP-Adresse) eine IP-Adresse ein. Dabei kann es sich um eine IPv4- oder eine IPv6-Adresse handeln.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 98.138.253.109 verwendet.

Schritt 3: (Optional) Klicken Sie auf die Ping-Schaltfläche, um die Verbindung zwischen dem Router und einem anderen Gerät im Netzwerk zu testen, das mit diesem Router verbunden ist. Der Ping-Test sendet ICMP-Echoanforderungspakete (Internet Control Message Protocol) vom Host an den Zielhost. Die Testergebnisse umfassen Status, übertragene oder empfangene Pakete und Paketverlust.

Hinweis: Die Rückgaben zeigen an, dass das Ziel erreicht und ein Ping zurückgegeben wurde.

Schritt 4: (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Traceroute, um alle Router anzuzeigen, die zwischen der Ziel-IP-Adresse und dem aktiven Gerät vorhanden sind. Die Ergebnisse zeigen bis zu 30 Hops zwischen Router und Ziel an.

Sie sollten jetzt eine IP-Adresse auf einem Router der Serie RV34x erfolgreich gepingt oder zurückverfolgt haben.

DNS-Suche durchführen

Schritt 1: Geben Sie im Feld IP-Adresse/Domänenname unter DNS-Nachschlagebereich durchführen einen vollqualifizierten Domänennamen (Fully Qualified Domain Name, FQDN) ein. Die DNS-Suche wird verwendet, um IP-Adressen für den angegebenen Hostnamen abzurufen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird facebook.com verwendet.

Schritt 2: Klicken Sie auf Suchen, um die DNS-Suche durchzuführen.

Hinweis: Im folgenden Fenster werden die IP-Adressen für Facebook angezeigt.

Sie sollten jetzt erfolgreich eine DNS-Suche auf Ihrem Router der Serie RV34x durchgeführt haben.