Einführung

Dieser Artikel soll eine "Was ist in der Box?" style-Produktspezifikationen für den RV340 Dual-WAN VPN-Router. Weitere Informationen finden Sie im konsolidierten Datenblatt der RV34X-Serie.

Der RV340 Dual-WAN VPN-Router ist ein benutzerfreundliches, flexibles und leistungsstarkes Gerät, das sich hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen eignet. Mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Web-Filterung, Anwendungskontrolle und IP Source Guard bietet der neue RV340 sichere kabelgebundene Breitbandverbindungen für kleine Büros und Remote-Mitarbeiter. Diese neuen Sicherheitsfunktionen erleichtern zudem die Feinabstimmung der zulässigen Aktivitäten im Netzwerk.

Hinweis: Klicken Sie hier, um einen Artikel im "Back-of-the-box"-Stil zum RV340 Dual-WAN VPN-Router anzuzeigen.

Produktmerkmale

- Anwendungskontrolle zum Schutz des Netzwerks durch Anwendungsrichtlinien

- Web-Filterung zum Schutz vor schädlichen oder nicht geschäftsbezogenen Websites. Filtern von mehr als 27 Milliarden URLs.

- Content-Filterung zur Einschränkung des Zugriffs auf bestimmte Websites.

- Telearbeiter-Client für mobile Mitarbeiter.

- IP Security (IPsec) Site-to-Site-VPN ermöglicht sichere Verbindungen für Mitarbeiter an entfernten Standorten und für mehrere Standorte.

- Hohe Sicherheit: Bewährte SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection) und Hardware-Verschlüsselung.

- Dual-WAN-Ports

- Zwei USB-Ports für Backup und Wiederherstellung und für 3G/4G-Modem-Failover oder alternative primäre Konnektivität.

- Hochleistungs-Gigabit-Ethernet-Ports für umfangreiche Dateiübertragungen und mehrere Benutzer

- Einfache Installation und intuitives webbasiertes Dienstprogramm

- FindIT Network Management Support

- Branchenführende Unterstützung

Paketinhalt

a)                 b)

c)                                        d)

e)                                        f)

g)                                    h)

i)

a) RV340 Dual-WAN VPN-Router

b) Ethernet-Kabel

c) Schnellstartanleitung

d) Netzteil

e) Konsolenkabel

f) 2 Montageklammern im Rack

g) 8 Montageschrauben

h) Anker und Schrauben

i) Schaumverpackungen

Mindestanforderungen

- Ein Switch oder Router mit PoE-Unterstützung, PoE-Injector oder Netzteil

- Java-fähiger Webbrowser für die webbasierte Konfiguration

Standardeinstellungen

Parameter

Standardwert

Benutzername

Cisco

Kennwort

Cisco

LAN-IP-Adresse

192.168.1.1

Fallback-LAN-IP

192.168.1.1

Subnetzmaske

255.255.255,0

Produktansichten

Vorderansicht

Die Vorderseite zeigt die Modellnummer, die Reset-Taste und mehrere LEDs für Stromversorgung, VPN, Diagnose, LAN, WAN und USB.

Rückseite

Auf der Rückseite sind der USB 1-Port, die WAN-Ports 1 und 2, die LAN-Ports 1 bis 4, der Konsolenport, der Ein- und Ausschalter und der 12-V-DC-2,5-A-Netzadapterport zu sehen.

Ansicht der rechten Seite

Auf der rechten Seite wird der zweite USB-Port angezeigt.

Technische Details

Status-LEDs

Diese LED zeigt den Status des Geräts an, je nachdem, in welchem Zustand es sich befindet.

Funktion

LED-Name

LED-Verhalten

LINK/ACT und Geschwindigkeit

OLED

LAN1-4

GRÜN

AUS - Es wurde keine Verbindung erkannt.

Blinkt - Verbindung wird erkannt, Rx/TX-Daten

GIGABIT

Untere LED

LAN1-4

GRÜN

AUS - 10 M/100 M Verbindung wird erkannt oder keine Verbindung

Solid - 1000-M-Verbindung wird erkannt

Stromversorgung

PWR

GRÜN

AUS - Gerät ist ausgeschaltet.

Solid - EIN und gebootet.

Blinkt - Booten

DMZ

DMZ

GRÜN

AUS - Gerät ist AUS oder DMZ ist deaktiviert.

Solid - DMZ ist aktiviert.

VPN

VPN-LED

GRÜN

AUS - Es wurde kein Strom- oder kein VPN-Tunnel definiert oder alle VPN-Tunnel deaktiviert.

Solid - Mindestens ein VPN-Tunnel ist aktiv.

Blinkt - Rx/TX-Daten

Gelb

Solid - Kein aktiviertes VPN ist aktiv.

Diagnose

DIAG

ROT

AUS - Kein Strom oder wird gerade gebootet.

Langsames Blinken - Die Firmware wird aktualisiert.

Schnelles Blinken: Die Firmware-Aktualisierung schlägt fehl.

Solid - Das System konnte nicht sowohl mit aktiven als auch inaktiven Firmware-Images oder im Rettungsmodus gestartet werden.

USB

USB 1 und USB 2

GRÜN

AUS - Kein Strom oder kein USB erkannt oder USB angeschlossen, aber nicht erkannt.

Solid - USB ist mit dem ISP verbunden, und USB wird erkannt.

Blinkt - Rx/TX-Daten

Hinweis: Weitere Informationen zu den Produktspezifikationen des RV340 erhalten Sie hier.

Verwandte Inhalte

- Konfigurieren der PoE-Einstellungen (Power over Ethernet) auf dem RV345P-Router

- Konfigurieren der Anwendungskontrolle auf dem Router der Serie RV34x

- Konfigurieren des Content-Filters auf dem Router der Serie RV34x

- Konfigurieren des IP Source Guard auf dem Router der Serie RV34x

- Konfigurieren der Systemprotokolleinstellungen auf dem Router der Serie RV34x

- Zeitplanverwaltung auf dem Router der Serie RV34x

Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.