Einführung

Dieser Artikel enthält technische Daten zur Rückseite des RV345 Dual-WAN VPN-Routers. Weitere Informationen finden Sie im konsolidierten Datenblatt der RV34X-Serie.

Der RV345 Dual-WAN VPN-Router ist Teil der RV34x-Serie und eignet sich dank seiner einfachen, flexiblen, leistungsstarken und robusten Funktion hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen. Mit mehreren zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Web-Filterung, Anwendungskontrolle und IP Source Guard bietet der neue RV345 sichere kabelgebundene Breitbandverbindungen für kleine Büros und externe Mitarbeiter. Diese neuen Sicherheitsfunktionen erleichtern zudem die Feinabstimmung der zulässigen Aktivitäten im Netzwerk.

Hinweis: So zeigen Sie ein "Was ist in der Box?" an Artikel über den RV345 Dual-WAN VPN-Router finden Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.11e (Wireless QoS), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791) IPv6 (RFC 2460)

Betriebssystem

Linux

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Ports

LAN, WAN, USB, Konsole

Physische Schnittstellen

Spezifikationen

Beschreibung

Ports

16 10/100/1000-Ethernet, mit Unterstützung für 802.3af

1 Konsolenport

12 V DC 2,5 A Netzadapterport

2 WAN

2 USB-Ports

Tasten

Reset-Taste

Switch

Netzschalter

Buchse

Steckplatz für Kensington-Schloss

Montage und physische Sicherheit

Montageoptionen

2 Rackmontage-Halterungen, darunter 8 Schrauben

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

280 x 44 x 170 mm

Gewicht

1,2 kg

Netzwerkfunktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

VLAN-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-Proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-Proxy und Multicast-Weiterleitung

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

One-to-One NAT

Port-Management

Portspiegelung

Bonjour

Anzahl der VLANs

1 aktives VLAN (im Bereich von 2-4096)

Routing-Protokolle

Statisches Routing

Dynamisches Routing

RIP v1 und v2

Inter-VLAN-Routing

Network Address Translation (NAT)

PAT, Network Address Port Translation (NAPT)-Protokoll

Netzwerk-Edge (DMZ)

Über Software für jede LAN-IP-Adresse konfigurierbar

Lastenausgleich

Ja

Quality of Service (QoS)

WAN-Warteschlangenverwaltung

3 Warteschlangen

Differentiated Services Code Point-Unterstützung (DSCP)

Class of Service (CoS)

Bandbreitenmanagement zur Priorisierung von Services

IPv6

Dual-Stack IPv4 und IPv6

6to4-Tunneling

Stateless Address Autoconfiguration

DHCPv6-Server für IPv6-Clients im LAN

DHCPv6-Client für WAN-Verbindungen

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statisches IPv6-Routing

Dynamisches IPv6-Routing mit RIPng

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs für 5 aktive VLANs

Sicherheit

Spezifikationen

Beschreibung

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS, Komplexität von Benutzernamen/Kennwort

Firewall

Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall, Port-Weiterleitung und -Triggering, Denial-of-Service (DoS)-Schutz, softwarebasierte DMZ

Verhinderte DoS-Angriffe:

- SYN Flood

- Echo-Sturm

- ICMP-Flood

- UDP Flood

- TCP Flood

Blockiert Java, Cookies, Active-X, HTTP Proxy

Webfilter

Filtert schädliche Websites und blockiert schädliche Websites

Content-Filter

Statische URL-Blockierung oder Schlüsselwortblockierung

Anwendungskontrolle

Ja

IP Source Guard

Binden von IP-Adressen an MAC-Adressen

VPN

IPSec

Ja; Maximal 50 Tunnel

Client-to-Site

Ja

VPN-Client für Telearbeiter

Ja

PPTP-Server

Ja; Maximale 25 Tunnel

L2TP-Server

Ja; Maximale 25 Tunnel

SSL-VPN

Ja; Maximale 50 Tunnel

VPN-Durchsatz (IPsec)

50 Mbit/s

Konfiguration

Spezifikationen

Beschreibung

Webbasiertes Dienstprogramm

Einfache, browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)

Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Befehlszeile mit SSH

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokal, Remote SyslogE-Mail-Benachrichtigungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung, Ping, Traceroute, DNS-Suche und Port-Spiegelung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

v6-Host

Ja

HTTP-Umleitung

Ja

Systemzeit

Unterstützt NTP, manuelle Eingabe von Tageslicht-Einsparungen

Sprachen

GUI unterstützt Englisch

Umgebungsbedingungen

Spezifikationen

Beschreibung

Stromversorgung

12 V 2,5 A

Zertifizierungen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Betriebstemperatur

0 bis 40 °C

Lagertemperatur

-20 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10 bis 85 %, nicht kondensierend

Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.