Ziel

Der Cisco RV130 Multifunktions-VPN-Router mit Web-Filterung ist ein benutzerfreundliches, flexibles und leistungsstarkes Gerät, das sich hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen eignet. Der neue RV130 bietet jetzt mit Webfilterung hochsichere kabelgebundene und Breitbandverbindungen für kleine Büros und Mitarbeiter an Remote-Standorten.

Dieser Artikel enthält die technischen Daten zum RV130 Multifunktions-VPN-Router mit Webfilterung.

Hinweis: Wenn Sie mehr über den RV130 Multifunktions-VPN-Router mit Webfilterung erfahren möchten, klicken Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (WPA2-Sicherheit), 802.11e (Wireless QoS), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 105 8), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Betriebssystem

Linux

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Ports

LAN, WAN, USB, Konsole

Physische Schnittstellen

Spezifikationen

Beschreibung

Ports

4 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-LAN-Ports mit Managed Switch, ein (1) 10/100/1000 Mbit/s Gigabit-WAN-Port, 1 USB-Port, 12 V-Gleichstromanschluss

Tasten

Tasten

Reset-Taste, Netzschalter

LEDs

Ein/Aus, VPN, LAN (1-4), WAN und USB

Steckplatz sperren

Steckplatz für Kensington-Schloss

Physische Spezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm

Gewicht

0,72 kg

Netzwerkfunktionen

Spezifikationen

Spezifikationen

VLAN-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-Proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-Proxy und Multicast-Weiterleitung

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS), kein Internetprotokoll (NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

One-to-One NAT

Port-Management

Port-Spiegelung

Bonjour

Anzahl der VLANs

5 aktive VLANs (im Bereich von 3 bis 4096)

Routing-Protokolle

Statisches Routing

Dynamisches Routing

RIP Version 1 und 2

Inter-VLAN-Routing

Network Address Translation (NAT)

PAT, Network Address Port Translation (NAPT)-Protokoll

Netzwerk-Edge (DMZ)

Über Software für jede LAN-IP-Adresse konfigurierbar

Spanning Tree

Ja

Lastenausgleich

Ja

Quality of Service (QoS)

WAN-Warteschlange

3 Warteschleifen

Differentiated Services Code Point Support (DSCP)

Class of Service (CoS)

Bandbreitenmanagement zur Priorisierung von Services

IPv6

Dual-Stack IPv4 und IPv6

6to4-Tunneling

Stateless Address Autoconfiguration

DHCPv6-Server für IPv6-Clients im LAN

DHCPv6-Client für WAN-Verbindungen

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statisches IPv6-Routing

Dynamic IPv6 Routing mit RIPng

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6-RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 5 aktive VLANs

Sicherheit

Spezifikationen

Beschreibung

Zugriffskontrolle

Ja, Management-Zugriffskontrolllisten (ACL) plus MAC ACL

Sicheres Management

HTTPS, Komplexität von Benutzernamen/Kennwörtern

Firewall

Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall, Port Forwarding und Triggering, Denial of Service (DoS)-Schutz, softwarebasierte DMZ

Verhinderte DoS-Angriffe:

SYN-Flood

Echo Storm

ICMP-Flood

UDP Flood

TCP-Flood

Blockiert Java, Cookies, Active-X, HTTP-Proxy

Webfilter

Filtert schädliche Websites und blockiert diese

Anwendungskontrolle

Ja

IP-Quellschutz

Binden von IP-Adressen an MAC-Adressen

VPN

Gateway zu Gateway IPsec VPN

10 Gateway-to-Gateway-IPsec-Tunnel

Client-zu-Gateway-IPsec

10 Client-to-Gateway-IPsec-Tunnel mit dem VPN-Client TheGreenBow und ShrewSoft

PPTP-VPN

Maximal 10 Tunnel

VPN-Passthrough

IPSec/PPTP/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)-Passthrough

VPN-Durchsatz (IPsec)

50 MBit/s

Konfiguration

Spezifikationen

Beschreibung

Webbasiertes Dienstprogramm

Einfache browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)

Management-Protokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)Ja

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokal, Remote-Syslog, E-Mail-Warnmeldungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung, Ping, Traceroute, DNS-Suche und Port-Spiegelung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

Pv6-Host

Ja

HTTP Redirect

Ja

Systemzeit

Unterstützt NTP, manuelle Eingabe von Sommerzeit

Sprachen

GUI-Unterstützung Englisch

Umgebungsbedingungen

Spezifikationen

Beschreibung

Stromversorgung

12 V 2,5 A

Zertifikate

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Betriebstemperatur

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Lagertemperatur

-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10 bis 85 %, nicht kondensierend