Ziel

Der Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN-Router bietet hohe Leistung und ist einfach einzurichten, bereitzustellen und zu verwenden. Dieses Gerät kann verwendet werden, um eine Verbindung mit einer normalen Ethernet Wide Area Network (WAN)-Schnittstelle oder einer ADSL2+-Schnittstelle (Asymmetric Digital Subscriber Line 2 plus) herzustellen. Darüber hinaus unterstützt Cisco FindIT Network Management die Verwaltung unterstützter Cisco Geräte wie Cisco Switches, Router und Wireless Access Points. Weitere Informationen zu Cisco FindIT Network Management erhalten Sie hier. Die RV132W eignet sich für kleinere Heimbüros (SOHO) und kleinere Bereitstellungen mit Virtual Private Network (VPN)-Funktionen.

Dieser Artikel enthält die Produktspezifikationen des RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN-Routers.

Hinweis: Weitere Informationen zum RV132W Wireless-N VPN-Router finden Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X (Sicherheitsauthentifizierung) 802.1Q (VLAN), 802.11i (Wi-Fi Protected Access [WPA2]-Sicherheit), 802.11e (Wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1 058), RIP v2 (RFC 1723)

Physische Schnittstellen

Ports

LAN, WAN, USB, Konsole

Switch

Ein-/Aus-Schalter

Tasten

Zurücksetzen, Wi-Fi (ein, aus)

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

LEDs

Ein/Aus, DSL oder WAN, Internet, LAN (Ports 1-3), Wireless, VPN, USB

Betriebssystem

Linux

Netzwerkfunktionen

Netzwerkprotokolle

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-Proxy

DHCP Relay Agent

Internet Group Management Protocol (IGMP)-Proxy und Multicast-Weiterleitung

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

One-to-One NAT

Port-Management

Portspiegelung

Über die Software konfigurierbare DMZ für alle LAN-IP-Adressen

Session Initiation Protocol (SIP) Application Layer Gateways (ALG)

LAN

3 10/100-Mbit/s-LAN-Ports mit verwaltetem Switch

WAN

1 10/100 Mbit/s FE WAN-Port

WAN

1 ADSL2+

WLAN

Integrierter 802.11n Wireless Access Point mit hoher Geschwindigkeit

Routing-Protokolle

Statisches Routing

Dynamisches Routing

RIP v1 und v2

Inter-VLAN-Routing

Network Address Translation (NAT)

Port Address Translation (PAT), Network Address Port Translation (NAPT)-Protokoll

VLAN-Unterstützung

Port- und 802.1Q-Tag-basierte VLANs

Anzahl der VLANs

6 aktive VLANs (im Bereich von 2-4094)

IPv6

Dual-Stack IPv4 und IPv6

6.

Stateless Address Autoconfiguration

DHCPv6-Server für IPv6-Clients in einem LAN

DHCPv6-Client für WAN-Verbindungen

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statisches IPv6-Routing

Dynamisches IPv6-Routing mit RIPng

Netzwerk-Edge (DMZ)

Über Software für jede LAN-IP-Adresse konfigurierbar

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 6 aktive VLANs

Sicherheit

Firewall

Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall, Port Forwarding and Triggering, Denial-of-Service (DoS)-Schutz, softwarebasierte DMZ

Verhinderte DoS-Angriffe:

SYN Flood

Echo-Sturm

ICMP-Flood

UDP Flood

TCP Flood

Java, Cookies, Active-X, HTTP Proxy blockieren

Zugriffskontrolle

IP-Zugriffskontrolllisten; MAC-basierte Wireless Access Control

Content-Filterung

Statische URL-Blockierung oder Schlüsselwortblockierung

Sichere Verwaltung

Komplexität von HTTPS, Benutzernamen und Passwörtern

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WPS

Benutzerberechtigungen

2 Zugriffsebenen: Admin und Gast

QoS

802.1p-Port-basierte Priorität an LAN-Ports, anwendungsbasierte Priorität an WAN-Ports

4 Warteschlangen

Differentiated Services Code Point (DSCP)-Unterstützung

Class of Service (CoS)

Bandbreitenmanagement zur Priorisierung von Services

Leistung

NAT-Durchsatz

75 Mbit/s (Ethernet-WAN)

Gleichzeitige Sitzungen

2000

IPsec-VPN-Durchsatz (3DES, AES)

3 Mbit/s

Konfiguration

Web-Benutzeroberfläche

Einfache, browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)

Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Befehlszeile mit SSH

Verwaltung

Web-Benutzeroberfläche

Einfache, browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)

CLI

Befehlszeile mit SSH

Managementprotokolle

Webbrowser, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Ereignisprotokollierung

Lokal, Syslog, E-Mail-Benachrichtigungen

Netzwerkdiagnose

Ping, Traceroute, DNS-Suche und Port-Spiegelung

Upgrade

Firmware-Upgrades über einen Webbrowser, importierte oder exportierte Konfigurationsdatei

Systemzeit

Unterstützt NTP, Sommerzeit, manuelle Eingabe

Sprachen

GUI unterstützt Englisch

Wireless

Funk- und Modulationsart

802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), 802.11n: OFDM

WLAN

2,4 GHz IEEE 802.11n-konformer Access Point mit 802.11b/g-Kompatibilität

Betriebskanäle

11 Nordamerika, 13 in den meisten Ländern Europas, automatische Kanalauswahl

Wireless-Isolierung

Wireless-Isolierung zwischen Clients

Interne Antennen

2

Antennengewinn in dBi

3 dBi

Übertragungsleistung

802.11b: 17 dBm +/- 2,5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 2,5 dBm; 802.11n: 15 dBm +/- 2,5 dBm

Empfangsempfindlichkeit

-85 dBm bei 11 Mbit/s, -73 dBm bei 54 Mbit/s, -68 dBm bei mcs15, HT20, -65 dBm bei mcs15, HT40

Radiofrequenz

Single-Band, funktioniert mit 2,4 GHz

Aktive WLAN-Clients

Unterstützung von bis zu 50 Clients gleichzeitig

Mehrere SSIDs

Unterstützt mehrere Service Set Identifiers (SSIDs), bis zu 4 separate virtuelle Netzwerke

Wireless-VLAN-Zuordnung

Unterstützt Zuordnung von SSID zu VLANs mit Wireless-Client-Isolierung

WLAN-Sicherheit

Wired Equivalent Privacy (WEP), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Wi-Fi Multimedia (WMM)

WMM, WMM Power Save (WMM-PS)

Umgebungsbedingungen

Stromversorgung

12 V 1 A

Zertifizierungen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Betriebstemperatur

0 bis 40 °C

Lagertemperatur

-20 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10 bis 85 %, nicht kondensierend