Ziel

Das Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ist ein Netzwerkprotokoll zur Implementierung von VPN-Tunneln (Virtual Private Network) zwischen öffentlichen Netzwerken. PPTP-Server werden auch als VPDN-Server (Virtual Private Dialup Network) bezeichnet. PPTP verwendet einen Kontrollkanal über das Transmission Control Protocol (TCP) und einen GRE-Tunnel (Generic Routing Encapsulation), um Point-to-Point (PPP)-Pakete zu kapseln. Die gängigste PPTP-Implementierung ist bei den Microsoft Windows-Produktfamilien und implementiert verschiedene Stufen der Authentifizierung und Verschlüsselung nativ als Standardfunktionen des Windows PPTP-Stacks. PPTP wird anderen Protokollen vorgezogen, da es schneller ist und auf mobilen Geräten verwendet werden kann.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen PPTP-Server auf dem Router der Serie RV34x konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- Serie RV34x

Softwareversion

- 1,0/01,16

PPTP konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Routers an, und wählen Sie VPN > PPTP Server aus.

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld On PPTP Server, um den PPTP-Server zu aktivieren.

Schritt 3: Geben Sie im Feld Start IP Address (IP-Startadresse) die Start-IP-Adresse des IP-Adressbereichs ein, der den Benutzern zugewiesen werden soll. Hierbei handelt es sich um reservierte IP-Adressen für PPTP-Benutzer.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 10.0.0.1 verwendet.

Schritt 4: Geben Sie im Feld End IP Address (EndIP-Adresse) die End-IP-Adresse des IP-Adressbereichs ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 10.0.0.14 verwendet.

Schritt 5: Geben Sie im Feld DNS1 IP Address (DNS1-IP-Adresse) die IP-Adresse des DNS-Servers ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.1.150 verwendet.

Schritt 6: (Optional) Geben Sie im Feld DNS2 IP Address (DNS-IP-Adresse) die IP-Adresse des zweiten DNS-Servers ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.1.151 verwendet.

Schritt 7: Wählen Sie im Bereich User Authentication (Benutzerauthentifizierung) ein Profil aus, dessen Benutzer authentifiziert werden sollen. Die Optionen sind "admin" oder "guest".

Schritt 8: Wählen Sie in der Dropdown-Liste MPPE Encryption eine Option zum Verschlüsseln von Point-to-Point-Links aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Keine - Keine Verschlüsselung.

- 128 Bit - 128-Bit-Schlüssel Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE)-Verschlüsselungsschlüssel werden unterstützt.

Hinweis: Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) verschlüsselt nicht nur PPP-Pakete, sondern verwendet auch einen Komprimierungsalgorithmus zur Optimierung der Bandbreitennutzung, um mehrere gleichzeitige Verbindungen zu unterstützen. Diese Option kann nur aktiviert oder deaktiviert werden, wenn Sie den PPTP-Server aktivieren.

Schritt 9: Klicken Sie auf Übernehmen.

Schritt 10: (Optional) Um die Konfiguration dauerhaft zu speichern, öffnen Sie die Seite "Copy/Save Configuration" (Konfiguration kopieren/speichern), oder klicken Sie auf das Symbol oben auf der Seite.

Sie sollten jetzt die PPTP-Einstellungen auf dem Router der Serie RV34x erfolgreich konfiguriert haben.