Einführung

Dieser Artikel enthält technische Daten zur Rückseite des RV340 Dual-WAN VPN-Routers. Weitere Informationen finden Sie im konsolidierten Datenblatt der RV34X-Serie.

Der RV340 Dual-WAN VPN-Router ist ein benutzerfreundliches, flexibles und leistungsstarkes Gerät, das sich hervorragend für kleine und mittlere Unternehmen eignet. Mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Web-Filterung, Anwendungskontrolle und IP Source Guard bietet der neue RV340 sichere kabelgebundene Breitbandverbindungen für kleine Büros und Remote-Mitarbeiter. Diese neuen Sicherheitsfunktionen erleichtern zudem die Feinabstimmung der zulässigen Aktivitäten im Netzwerk.

Hinweis: So zeigen Sie ein "Was ist in der Box?" an Artikel über den RV340 Dual-WAN VPN-Router finden Sie hier.

Produktspezifikationen

Spezifikationen

Beschreibung

Standards

802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (Sicherheitsauthentifizierung), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 105 8), RIP v2 (RFC 1723)

Betriebssystem

Linux

Kabeltyp

Kategorie 5e oder höher

Ports

LAN, WAN, USB, Konsole

Physische Schnittstellen

Ports

9 10/100/1000-Ethernet, mit Unterstützung für 802.3af

2 WAN

2 USB-Ports

Tasten

Reset-Taste

Switch

Netzschalter

Montage und physische Sicherheit

Mehrere Montageoptionen

2 Rackmontage-Halterungen, darunter 8 Schrauben

Gehäusespezifikationen

Abmessungen

(B x T x H)

280 x 44 x 170 mm

Gewicht

1,2 kg

Netzwerkfunktionen

VLAN-Unterstützung

Ja; Port- und 802.1Q-Tag-basierte VLANs

Netzwerkprotokolle

Netzwerkprotokolle

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Server

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

DNS-Proxy

Internet Group Management Protocol (IGMP)-Proxy und Multicast-Weiterleitung

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

One-to-One NAT

Port-Management

Portspiegelung

Nummer der VLANs

1 Management-VLAN (im Bereich von 1 bis 4096)

802.1X-Komponente

Ja

Routing-Protokolle

Statisches Routing

Dynamisches Routing

RIP v1 und v2

Network Address Translation (NAT)

Port Address Translation (PAT), Network Address Port Translation (NAPT)-Protokoll

Netzwerk-Edge (DMZ)

Über Software für jede LAN-IP-Adresse konfigurierbar

Lastenausgleich

Ja

IPv6

Dual-Stack IPv4 und IPv6

6to4-Tunneling

Stateless Address Autoconfiguration

DHCPv6-Server für IPv6-Clients im LAN

DHCP v6-Client für WAN-Verbindungen

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Statisches IPv6-Routing

Dynamisches IPv6-Routing mit RIPng

IPv6-Host-Unterstützung

IPv6 RADIUS

Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-basierte VLANs, 32 aktive VLANs plus ein Management-VLAN

Sicherheit

Zugriffskontrolle

Ja, Management Access Control List (ACL) plus MAC ACL

Sichere Verwaltung

HTTPS

Firewall

Stateful Packet Inspection (SPI)-Firewall, Port Forwarding and Triggering, Denial-of-Service (DoS)-Schutz, softwarebasierte DMZ

Verhinderte DoS-Angriffe:

- SYN Flood

- Echo-Sturm

- ICMP-Flood

- UDP Flood

- TCP Flood

Blockiert Java, Cookies, Active-X, HTTP Proxy

Webfilter

Filtert schädliche Websites und blockiert schädliche Websites

Content-Filter

Statische URL-Blockierung oder Schlüsselwortblockierung

Anwendungskontrolle

Ja

Konfiguration

Verwaltung

Web-Benutzeroberfläche

Einfache, browserbasierte Konfiguration (HTTP, HTTPS)

Managementprotokolle

Webbrowser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Remote-Management

Ja

Ereignisprotokollierung

Lokal, Remote Syslog E-Mail-Benachrichtigungen

Netzwerkdiagnose

Protokollierung, Ping, Traceroute, DNS-Suche und Port-Spiegelung

Web-Firmware-Upgrade

Firmware-Upgrade über Webbrowser, importierte und exportierte Konfigurationsdatei

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-Client

IPv6-Host

Ja

HTTP-Umleitung

Ja

Systemzeit

Unterstützt NTP, manuelle Eingabe von Tageslicht-Einsparungen

Sprachen

Ja

Umgebungsbedingungen

Stromversorgung

12 V 1,5 A

Zertifizierungen

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Betriebstemperatur

0 bis 40 °C

Lagertemperatur

-20 bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10 bis 85 %, nicht kondensierend

Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.