Ziel

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) weist Geräten in einem Netzwerk dynamische IP-Adressen zu. Diese Adressen werden freigegeben und erneuert, sobald die Geräte das Netzwerk verlassen und erneut daran angeschlossen werden. Mit DHCP kann ein Computer ohne vorkonfigurierte IP-Adresse einem Netzwerk beitreten und sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressierung unterstützen. Die DHCP-Serverinformationen können während der Fehlerbehebung verwendet werden, um die aktuelle IP-Adresse des fehlerhaften Geräts zu ermitteln und Änderungen vorzunehmen, um den Server zu verbessern.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Details zum DHCP-Serverstatus und die Client-Informationen auf RV016-, RV042-, RV042G- oder RV082-VPN-Routern anzeigen.

Unterstützte Geräte

RV016

•RV042

・ RV042G

RV082

Software-Version

・ v4.2.2.08

DHCP-Statusinformationen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Router-Konfigurationsprogramm an, und wählen Sie DHCP > DHCP Status (DHCP > DHCP-Status). Die Seite DHCP Status (DHCP-Status) wird geöffnet:

Der Bereich DHCP-Status enthält die folgenden Felder für IPv4 und IPv6:

・ DHCP-Server - Die IP-Adresse des DHCP-Servers.

・ Verwendete dynamische IP - Die Anzahl der verwendeten dynamischen IP-Adressen.

・ Verwendete statische IP - Die Anzahl der verwendeten statischen IP-Adressen. Statische IP-Adressen werden dem Gerät manuell zugewiesen und bleiben so lange gültig, bis sie deaktiviert werden. Statische IP-Adressen sind bei IPv6 nicht möglich.

・ DHCP verfügbar — Die Anzahl der verfügbaren dynamischen IP-Adressen. Dynamische IP-Adressen werden automatisch von einem DHCP-Server oder einem Router zugewiesen. Hierbei handelt es sich um temporäre Adressen, die wiederverwendet werden, wenn Geräte zum Netzwerk hinzugefügt oder daraus entfernt werden.

・ Gesamt - Die Gesamtzahl der dynamischen IP-Adressen, die vom DHCP-Server zugewiesen werden können.

Schritt 2: Klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte im Feld Client Table (Client-Tabelle), um die IPv4- und IPv6-Client-Tabellen anzuzeigen. Die Client-Tabelle zeigt die aktuellen DHCP-Client-Informationen an:

・ Client-Host-Name - Der Name, der einem Client-Host zugewiesen ist.

・ IP-Adresse - Die dynamische IP-Adresse, die einem Client-Host zugewiesen ist.

・ MAC-Adresse (nur IPv4) — Zeigt die MAC-Adresse des Clients an.

・ Client-Leasedauer - Die Dauer, die ein Client mit der aktuellen dynamischen IP-Adresse auf den Router zugreifen darf.

Schritt 3: (Optional) Um einen Client in der IPv4-Tabelle zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Löschen. Wenn der Client gelöscht wird, wird die Verbindung getrennt.

Schritt 4: (Optional) Um den aktuellen DHCP-Status des Routers abzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren.