Ziel

Die Seite Portstatistik zeigt eine Vielzahl wichtiger Port-Informationen, die bei der Fehlerbehebung hilfreich sein können, um festzustellen, was schief gegangen ist und wo die Fehler im Netzwerk aufgetreten sind. Die Seite Portstatistik ist ebenfalls hilfreich, um Daten zu sammeln und die Aktivität auf jedem Port zu sehen. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Portstatistiken des CVR100W VPN-Routers anzeigen.

Anwendbares Gerät

· CVR100W VPN-Router

Softwareversion

· 1.0.1.19

Portstatistik

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Status > Port Statistics aus. Die Seite Portstatistik wird geöffnet:

Schritt 2: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Refresh Rate (Aktualisierungsrate) aus, wann das Gerät auf die Aktualisierung der Seite wartet. Mögliche Werte sind No Refresh (Keine Aktualisierung), 15 Sek., 30 Sek. und 60 Sek.

Schritt 3: (optional) Um Daten als Kilobyte anstelle von Byte anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vereinfachte statistische Daten anzeigen.

Die folgenden Daten werden in der Portstatistik-Tabelle angezeigt:

· Schnittstelle - Der Name der Schnittstelle.

· Paket - Die Anzahl der gesendeten und empfangenen Pakete.

· Byte - Die Anzahl der gesendeten und empfangenen Byte.

· Fehler - Die Anzahl der gesendeten und empfangenen Paketfehler.

· Verworfen - Die Anzahl der Pakete, die verworfen wurden.

· Multicast - Die Anzahl der gesendeten Multicast-Pakete. Ein Multicast ist die Zeit, in der ein Datenpaket gleichzeitig von einer Quelle an bestimmte Ziele gesendet wird.

· Kollisionen - Die Anzahl der Signalkollisionen an diesem Port. Eine Kollision tritt auf, wenn mehr als ein Gerät versucht, gleichzeitig ein Paket an dasselbe Netzwerksegment zu senden. Dies führt zu Verzögerungen im System sowie zu Ineffizienzen im Netzwerk.

Schritt 4: (Optional) Um alle erfassten Statistiken zu löschen, klicken Sie auf Zähler löschen.

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.