Ziel

Die Sicherung einer Konfiguration eines bestimmten Geräts erfolgt, um die aktuellen Einstellungen zu speichern und nach einem Upgrade zu implementieren. Sicherungskonfigurationen und -einstellungen können jederzeit wiederhergestellt werden. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Konfiguration auf dem CVR100W VPN-Router sichern und wiederherstellen.

Anwendbares Gerät

CVR100W

Softwareversion

· 1.0.0.19

Konfiguration sichern/wiederherstellen

Sicherungskonfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Backup / Restore Settings (Verwaltung > Einstellungen für Backup/Wiederherstellung). Die Seite Sichern/Wiederherstellen wird geöffnet:

Schritt 2: Um alle aktuellen Einstellungen und Konfigurationen auf dem Gerät zu speichern, klicken Sie auf Backup-Konfiguration.

Schritt 3: Wählen Sie einen Speicherort aus, und speichern Sie die Sicherungskonfigurationsdatei auf Ihrem Computer.

Konfiguration wiederherstellen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Administration > Backup / Restore Settings (Verwaltung > Einstellungen für Backup/Wiederherstellung). Die Seite Sichern/Wiederherstellen wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Konfigurationsdatei auf Ihrem Computer zu finden, die auf das Gerät angewendet werden soll.

Schritt 3: Klicken Sie auf Konfiguration wiederherstellen, um den Wiederherstellungsvorgang zu starten. Nach dem Vorgang wird die angegebene Konfigurationsdatei auf dem Router wiederhergestellt.

Hinweis: Nachdem Sie auf Konfiguration wiederherstellen geklickt haben, wird der Router neu gestartet.