Ziel

Ein IP-Adresskonflikt tritt auf, wenn eine identische IP-Adresse zwischen Ihrem Computer und einem anderen Computer im Netzwerk besteht. Dies tritt in der Regel dann auf, wenn ein Computer oder ein Netzwerkgerät über eine statische IP-Adresse verfügt und einen Konflikt mit der IP-Adresse verursacht hat, die vom DHCP-Server freigegeben wurde, in diesem Fall der RV Wired Router. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie dieses Problem auf den VPN-Routern RV016, RV042, RV042G und RV082 beheben.

Unterstützte Geräte

RV016

•RV042

・ RV042G

RV082

Software-Version

・ v4.2.1.02

Fehlerbehebung bei IP-Adresskonflikten

Die RV Wired Router-Serie bietet DHCP-Funktionen. DHCP weist Mitgliedern des Netzwerks automatisch IP-Adressen zu. Auf dem kabelgebundenen RV-Router wird ein Adressbereich festgelegt, der Netzwerkelementen nach dem Zufallsprinzip zugewiesen wird. Bei einem IP-Adresskonflikt bedeutet dies, dass zwei Endbenutzer über dieselbe Adresse verfügen, wobei einer der Benutzer eine statische und der andere eine dynamische IP-Adresse hat. Führen Sie die nächsten Schritte aus, um dieses Problem zu beheben.

Statisches Routing

Schritt 1: Melden Sie sich beim Konfigurationsprogramm für den Router an, und wählen Sie Setup > Advanced Routing aus. Die Seite Erweitertes Routing wird geöffnet:

Schritt 2: Überprüfen Sie die Netzwerk-IP-Adressen unter Static Routing, die im LAN zugewiesen wurden, um festzustellen, welche IP-Adressen Sie in Ihrem dynamischen IP-Adressbereich nicht verwenden können.

DHCP-Setup

Für die Konfiguration dynamischer IP-Adressen ist die DHCP-Konfiguration erforderlich.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Router-Konfigurationsprogramm an, und wählen Sie DHCP > DHCP Setup. Die Seite DHCP Setup (DHCP-Einrichtung) wird geöffnet:

Hinweis: Unter Dynamic IP (Dynamische IP) wird ein Adressbereich angegeben. Die beste Lösung besteht darin, einen neuen IP-Adressbereich anzugeben. Auf diese Weise werden den Benutzern im Netzwerk neue IP-Adressen zugewiesen, wodurch der aktuelle IP-Adresskonflikt beendet wird.

Schritt 2: Geben Sie im Bereich Dynamic IP (Dynamische IP) im Feld Range Start (Bereichsanfang) eine neue Start-IP-Adresse für den Bereich ein. Der dynamische IP-Bereich ist der IP-Bereich, den DHCP verwenden darf.

Schritt 3: Geben Sie im Feld "Range End" (Bereichsende) eine neue End-IP-Adresse für den Bereich ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf Save (Speichern), um alle Änderungen zu speichern, die im DHCP-Setup vorgenommen wurden.