Ziel

Ein VPN ist ein privates Netzwerk, das verwendet wird, um Netzwerke über Tunneling-Protokolle remote und sicher zu verbinden. Ein Backup-VPN-Tunnel stellt sicher, dass eine Verbindung aufrechterhalten wird, wenn der primäre VPN-Tunnel keine Verbindung herstellen kann.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie einen VPN-Backup-Tunnel zwischen zwei Routern auf den VPN-Routern RV042, RV042G und RV082 konfigurieren.

Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration von Gateway zu Gateway-VPN finden Sie unter Konfiguration von Gateway zu Gateway-VPN auf RV016-, RV042-, RV042G- und RV082-VPN-Routern.

Unterstützte Geräte

•RV042

・ RV042G

RV082

Konfiguration des Backup-Tunnels

Erweiterte VPN-Konfiguration

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie VPN > Gateway To Gateway aus. Die Seite Gateway To Gateway wird geöffnet:

Schritt 2: Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Erweitert, und klicken Sie auf Erweitert. Der Bereich Erweitert wird angezeigt.

Schritt 3: Blättern Sie nach unten zu Dead Peer Detection Interval (Intervall für die Dead Peer-Erkennung), und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dead Peer Detection Interval (Intervall für die Dead Peer-Erkennung), um die Lebhaftigkeit des VPN-Tunnels durch Hellos oder ACKs in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Schritt 4: Geben Sie die gewünschte Dauer oder das gewünschte Intervall für die Hello-Nachrichten in das Feld "Intervall für die Dead Peer-Erkennung" in Sekunden ein. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem eine Nachricht gesendet werden soll, um den Status der Tunnelverbindung zu überprüfen.

Schritt 5: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tunnel Backup (Tunnelsicherung), um den VPN-Tunnel zu sichern.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Remote Backup IP Address (IP-Adresse für Remote-Backup) die Backup-IP-Adresse für den Remote-Router ein.

Schritt 7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Local Interface (Lokale Schnittstelle) die passende WAN-Schnittstelle für die Backup-Verbindung aus. Wählen Sie die alternative WAN-Schnittstelle für eine andere Backup-Verbindung als die Haupt-VPN-Verbindung aus. Wenn die Haupt-VPN-Verbindung ausfällt, wird nur diese Backup-Verbindung angezeigt.

Schritt 8: Geben Sie im Feld "VPN Tunnel Backup Idle Time" (Leerlaufzeit für VPN-Tunnel-Backup) die Zeit (in Sekunden) ein, die der Router warten muss, bevor er versucht, eine Verbindung zum Backup-Tunnel herzustellen, nachdem der ursprüngliche VPN-Tunnel ausgefallen ist.

Schritt 9. Klicken Sie auf Speichern.

Smart Link-Sicherungskonfiguration

Die Backup-Konfiguration für Smart Links ermöglicht die Übernahme einer Backup-Verbindung, wenn die primäre Verbindung ausfällt. Daher wird das Smart Link-Backup nur verwendet, wenn die primäre Verbindung ausfällt.

Schritt 10. Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie System Management > Dual WAN aus. Die Seite Dual WAN wird geöffnet:

Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration von Dual-WAN finden Sie unter Konfigurieren von Smart Link Backup (Failover) auf RV042-, RV042G- und RV082-VPN-Routern.

Schritt 11. Klicken Sie auf das Optionsfeld Smart Link Backup, um die VPN-Verbindung mit der Backup-VPN-Verbindung fortzusetzen, wenn die Haupt-VPN-Verbindung ausfällt.

Schritt 12: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Primary WAN (Primäres WAN) die WAN-Schnittstelle aus, die Sie für die primäre VPN-Verbindung verwendet haben.

Schritt 13: Klicken Sie auf Speichern.