Ziel

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ist eine Methode zur Implementierung von VPNs.  PPTP verwendet einen Steuerungskanal über das Transmission Control Protocol (TCP) und Generic Routing Encapsulation (GRE) auf PPP-Paketen (Point-to-Point Protocol). Der Routing and Remote Access Service (RRAS) ist eine Server-Software, mit der der Server als Netzwerk-Router fungieren kann. Wenn PPTP an RRAS weitergeleitet wird, kann der RRAS-Server die Netzwerkweiterleitung des PPTP steuern.

In diesem Dokument wird erläutert, wie das Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) an den Routing and Remote Access Service (RRAS) weitergeleitet wird.

Unterstützte Geräte

RV016

•RV042

・ RV042G

RV082

Weiterleiten von PPTP an RRAS

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Setup > Forwarding aus. Die Ansicht der Weiterleitungsseite ist unten dargestellt.

Schritt 2: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Service die Option PPTP for Point-to-Point Tunneling Protocol aus.

Schritt 3: Geben Sie im Feld IP Address (IP-Adresse) die IP-Adresse des Servers ein, der den VPN-Dienst hostet. Die IP-Adresse muss aus demselben Subnetz stammen (Sie können sie mit einem Subnetzrechner überprüfen).

Schritt 4: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren), um Port Range Forwarding auf dem VPN-Router zu aktivieren.

Schritt 5: Klicken Sie auf Zur Liste hinzufügen.

Schritt 6: Klicken Sie auf Speichern.

Bandbreitenkonfiguration

Das Bandbreitenmanagement misst und steuert die Kommunikation auf einer Netzwerkverbindung. Das Bandbreitenmanagement wird in Bit pro Sekunde (Bit/s) oder Byte pro Sekunde (Bit/s) gemessen. Die Bandbreitenkonfigurationseinstellungen ermöglichen Upstream- und Downstream-Datenverkehr sowie Quality of Service (QoS)-Einstellungen für verschiedene Arten von Datenverkehr.

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm Systemverwaltung > Bandbreitenverwaltung aus. Die Seite Bandwidth Management (Bandbreitenmanagement) wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie unter Type (Typ) auf das Optionsfeld Rate Control.

Schritt 3: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen WAN Interface (WAN-Schnittstelle) im Feld Interface (Schnittstelle), auf das die Konfiguration angewendet werden soll.

Schritt 4: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Service" die Option GRE aus. GRE ist ein Kapselungsprotokoll, das in virtuellen Point-to-Point-Verbindungen verwendet wird und für die Weiterleitung von PPTP an RRAS erforderlich ist.

Schritt 5: Geben Sie in die IP-Felder den entsprechenden IP-Adressbereich ein, den der Server verwenden soll.

Schritt 6: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Richtung" die Option Downstream aus.

Schritt 7. In der Min. Rate (Übertragungsrate): Geben Sie die minimale Übertragungsrate in Kbit/s für die Bandbreite ein.

Schritt 8: Wählen Sie im Feld Max. Rate (Übertragungsrate): Geben Sie die maximale Übertragungsrate für die Bandbreite in Kbit/s ein.

Schritt 9. Aktivieren Sie Aktivieren, um die erstellten Anpassungen für das Bandbreitenmanagement zu aktivieren.

Schritt 10. Klicken Sie auf Zur Liste hinzufügen.

Schritt 11. Klicken Sie auf Speichern.