Ziel

Der Vonage Digital Phone Service ist ein kommerzielles VoIP-Netzwerk (Voice over IP), mit dem Sie Ihre bestehende Internetverbindung nutzen können, um Telefonanrufe statt eines Telefondienstes zu tätigen. Vonage ist ein VoIP-Unternehmen, das kostengünstige Kommunikationsdienste anbietet, die Privatpersonen mit verschiedenen Breitbandgeräten weltweit verbinden. Vonage leitet die Anrufe über eine Breitband-Internetverbindung statt über ein Standardtelefonkabel weiter.

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Vonage als neuen Service auf den VPN-Routern RV016, RV042, RV42G und RV082 hinzufügen.

Unterstützte Geräte

- RV016

- RV042

- RV042G

- RV082

Software-Version

- Version 4.2.2.08

Vonage als neuen Service hinzufügen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Systemverwaltung > Bandbreitenverwaltung aus. Die Seite Bandwidth Management Type (Bandbreitenmanagementtyp) wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf Service Management. Die Seite Service Management wird geöffnet:

SIP hinzufügen

Session Initiation Protocol (SIP) ist ein Protokoll auf Anwendungsebene, das verwendet wird, um Sprach- und Videoanrufkommunikationssitzungen über das Internetprotokoll zu initiieren. Sprach- oder Videodaten sind nicht enthalten. Beim SIP wird lediglich eine Sitzung zwischen zwei Endpunkten eingerichtet.

Schritt 3: Geben Sie den Servicenamen in das Feld "Servicename" ein.

Schritt 4: Wählen Sie UDP aus der Dropdown-Liste "Protocol" (Protokoll) aus. Das User Datagram Protocol (UDP) ist verbindungslos und schneller als TCP und daher besser für VoIP-Datenverkehr geeignet. Neben dem Protokollfeld wird eine UDP-Nummer angezeigt.

Schritt 5: Geben Sie 5060 bis 5070 als Port-Bereich in die Felder Port Range (Port-Bereich) ein. Dies ist der Port-Bereich, der von Vonage für SIP verwendet wird.

Schritt 6: Klicken Sie auf Zur Liste hinzufügen, um den neuen Service zur Tabelle hinzuzufügen.

RTP hinzufügen

Real-time Transport Protocol (RTP) wird verwendet, um Sprach- oder Videodaten-Pakete auszutauschen, nachdem das SIP-Protokoll eine Sitzung eingerichtet hat. In diesem Fall überträgt das RTP die Sprach- und Videodaten über IP.

Schritt 7. Klicken Sie auf Add New, um der Liste eine zweite Konfiguration hinzuzufügen.

Schritt 8: Geben Sie den Servicenamen in das Feld "Servicename" ein.

Schritt 9. Wählen Sie UDP aus der Dropdown-Liste "Protocol" (Protokoll) aus. Neben dem Protokollfeld wird eine UDP-Protokollnummer angezeigt, die für VoIP-Datenverkehr verwendet wird. Neben dem Protokollfeld wird eine UDP-Nummer angezeigt.

Schritt 10. Geben Sie den Port-Bereich von 10000 bis 25.000 in die Port-Bereich-Felder ein, um sicherzustellen, dass alle aktiven Ports abgedeckt und für die Kommunikation geöffnet sind. Dieser Port-Bereich wird von RTP für Vonage verwendet.

Schritt 11. Klicken Sie auf Add to List, um den neuen Dienst in der Tabelle hinzuzufügen.

Schritt 12: Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.