Ziel

Der Ping-Test ist ein Netzwerkdienstprogramm, mit dem ermittelt wird, ob der Computer mit Geräten im Netzwerk kommunizieren kann. Die Informationen aus dem Ping-Test helfen dem Netzwerkadministrator, den Status der Verbindung zu bestimmen. Es ist auch nützlich, die Aktionen zu bestimmen, die erforderlich sind, um die Verbindungen zu korrigieren oder zu verbessern. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einen Ping-Test für die VPN-Router RV016, RV042, RV042G und RV082 durchführen.

Unterstützte Geräte

RV016

•RV042

・ RV042G

RV082

Software-Version

・ v4.2.1.02

Ping-Test

Schritt 1: Melden Sie sich beim Router-Konfigurationsprogramm an, und wählen Sie Systemverwaltung > Diagnose aus. Die Seite Diagnostic (Diagnose) wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie auf das Optionsfeld Ping, um einen Ping-Test durchzuführen.

Schritt 3: Geben Sie die IP-Adresse oder URL-Adresse, die Sie pingen möchten, in das Feld Ping host oder IP Address (IP-Adresse pingen) ein.

Schritt 4: Klicken Sie auf Go, um den Ping-Test zu starten.

Nach Abschluss des Ping-Tests werden die folgenden Informationen angezeigt:

・ Status - Zeigt an, ob der Ping erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.

・ Pakete - Zeigt die Anzahl der Pakete an, die das Gerät gesendet und empfangen hat. Dieser Wert gibt auch den Prozentsatz verlorener Pakete im Test an.

・ Round-Trip-Zeit - Zeigt die Zeiten an, die der Ping-Test für die Herstellung der Verbindung und den Abschluss des Tests benötigt hat. Es gibt drei Werte: Minimum, Maximum und Durchschnitt.