Ziel

Simple Network Management Protocol (SNMP) erfasst und konfiguriert Netzwerkgeräte im IP-Netzwerk. Sie kann die Leistung überwachen, indem sie Fehler oder unangemessenen Zugriff erkennt.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die SNMP-Einstellungen auf den VPN-Routern RV016, RV042, RV042G und RV082 konfigurieren.

Unterstützte Geräte

RV016

•RV042

・ RV042G

RV082

Software-Version

・ v4.2.2.08

SNMP-Einstellungen konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Systemverwaltung > SNMP aus. Die Seite SNMP wird geöffnet:

Schritt 2: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviertes SNMP, um die SNMP-Funktion zu aktivieren. Weitere Felder werden angezeigt:

Schritt 3: Geben Sie im Feld Systemname den Hostnamen des Routers ein.

Schritt 4: Geben Sie im Feld Systemkontakt den Kontaktnamen des Netzwerkadministrators ein.

Schritt 5: Geben Sie im Feld Systemstandort die Kontaktinformationen des Netzwerkadministrators ein.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Get Community Name (Community-Namen abrufen) die SNMP GET-Befehle ein. Die maximale Länge beträgt 64 alphanumerische Zeichen. Public ist die Standardeinstellung.

Schritt 7. Geben Sie im Feld Community-Namen festlegen die SNMP SET-Befehle ein. Der Bereich umfasst bis zu 64 alphanumerische Zeichen. Private ist die Standardeinstellung.

Schritt 8: Geben Sie im Feld Trap Community Name (Trap-Community-Name) das Kennwort ein, das mit dem Trap gesendet werden soll. Der Bereich umfasst bis zu 64 alphanumerische Zeichen. Public ist die Standardeinstellung.

Schritt 9. Geben Sie im Feld SNMP-Trap senden an je nach Anforderung die IP-Adresse in das entsprechende Feld von IPv4 oder IPv6 oder den Domänennamen in das entsprechende Feld des Servers ein, auf dem die SNMP-Verwaltungssoftware ausgeführt wird.

Schritt 10. Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu speichern.