Ziel

Langsame Verbindungen sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, wie z.B. technische Probleme mit dem ISP (Internet Service Provider), Wetterbedingungen, LAN-Verbindungsprobleme und viele mehr. Dieser Artikel führt Sie durch eine Reihe von Schritten, um dieses Problem zu lösen, insbesondere mit der MTU (Maximum Transfer Unit) auf den VPN-Routern RV016, RV042, RV042G und RV082.

Unterstützte Geräte

RV016

•RV042

・ RV042G

RV082

Software-Version

・ v4.2.1.02

Fehlerbehebung bei langsamen Verbindungen

Sobald Sie feststellen, dass alle Komponenten im Netzwerk korrekt konfiguriert sind, die langsame Verbindung jedoch erhalten bleibt, müssen Sie die MTU-Größe (Maximum Transmission Unit, Maximum-Übertragungseinheit) manuell auf dem kabelgebundenen RV-Router einrichten.

Es gibt mehrere Gründe für eine langsame Verbindung hinter dem Router. Bevor Sie eine Fehlerbehebung für den kabelgebundenen RV-Router durchführen, sollten Sie diese Schritte durchführen, um festzustellen, ob das Problem behoben ist.

Schritt 1: Wenden Sie sich an Ihren ISP (Internet Service Provider), um die Bandbreitenfunktionen Ihrer Verbindung zu überprüfen.

Schritt 2: Überprüfen Sie, ob die LAN-Karten der mit dem Netzwerk verbundenen Geräte ordnungsgemäß konfiguriert sind.

Schritt 3: Führen Sie Verbindungstests wie DNS-Lookup und Ping durch. Siehe Konnektivitätsdiagnosetest bei RV016 RV042 RV042G RV082 VPN-Routern.

Schritt 4: Führen Sie Antivirus-Programme aus, um Spyware/Malware oder Viren zu erkennen, die die Geschwindigkeit Ihres Netzwerks beeinträchtigen können.

Manuelle MTU-Einrichtung

Die MTU-Funktion dient zum Festlegen der Parameter für die maximale Datenübertragung. Dieser Wert muss entsprechend der Netzwerktopologie festgelegt werden, damit die verfügbare Bandbreite optimal genutzt werden kann. Um die MTU manuell zu aktivieren, wenden Sie sich zunächst an Ihren ISP, um die richtige MTU-Größe zu ermitteln. Die nächsten Schritte führen Sie durch die Implementierung der MTU auf den kabelgebundenen RV-Routern.

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie Setup > Network (Einrichtung > Netzwerk). Die Seite Netzwerk wird geöffnet:

Schritt 2: Klicken Sie im Bereich für die WAN-Einstellungen auf das Symbol Edit (Bearbeiten) für das WAN, das mit dem ISP verbunden ist. Die Seite Netzwerk wird mit neuen Feldern erneut geöffnet.

Schritt 3: Klicken Sie im MTU-Feld auf das Optionsfeld Manuell. Standardmäßig ist diese Option auf Auto eingestellt. Auto wird verwendet, um die MTU-Größe automatisch zu erkennen. Die MTU-Größe wird auf Basis des ISP manuell eingegeben.

Schritt 4: Geben Sie im Feld Manual (Manuell) die korrekte MTU-Größe ein.

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern, um die an der MTU-Größe vorgenommenen Änderungen zu speichern.