Ziel

Auf dem RV110W kann ein Administrator einer SSID (Security Set ID) erlauben, zu bestimmten Zeiten auf das Netzwerk zuzugreifen. Dies trägt zur Erhöhung der Netzwerksicherheit bei. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Zugriffszeiteinstellungen für die RV110W konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- RV110 W

Verfahrensschritte

Schritt 1: Wählen Sie mit dem Webkonfigurationsprogramm Wireless > Basic Settings (Wireless > Grundeinstellungen). Die Seite Grundeinstellungen wird geöffnet.

Schritt 2: Aktivieren Sie in der Wireless-Tabelle das Kontrollkästchen einer SSID, in der Sie die Einstellungen für Tageszeitzugriff bearbeiten möchten.

Schritt 3: Klicken Sie auf Tageszeit. Eine neue Seite wird geöffnet.

Schritt 4: Aktivieren Sie rechts neben Active Time (Aktive Zeit) das Kontrollkästchen Enable (Aktivieren), um den Zugriff auf das Netzwerk für die SSID nur zu bestimmten Zeiten zuzulassen.

Schritt 5: Verwenden Sie rechts neben Startzeit die Dropdown-Menüs Stunden, Minuten und AM/PM, um die Startzeit festzulegen, zu der ein SSID auf das Netzwerk zugreifen kann.

Schritt 6: Verwenden Sie rechts neben "Stopp Time" die Dropdown-Menüs "Hours" (Stunden), "Minutes" (Minuten) und "AM/PM", um die Haltezeit festzulegen, zu der ein SSID auf das Netzwerk zugreifen kann.

Schritt 7: Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, Abbrechen, um sie zu verwerfen, oder Zurück, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.