Ziele

Die IPv4-LAN-Einstellungen können so konfiguriert werden, dass Geräte mit dem RV110W verbunden werden können. VLAN, IP-Adresse und Subnetzmaske können auf der Seite LAN-Konfiguration konfiguriert werden.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die IPv4-LAN-Einstellungen auf der RV110W konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- RV110 W

IPv4-LAN-Einstellungen

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm Networking > LAN > LAN Configuration aus.

Schritt 2: Wählen Sie im Dropdown-Menü VLAN ein VLAN für das IPv4-LAN aus.

Schritt 3: Geben Sie im Feld Local IP Address (Lokale IP-Adresse) die LAN-IP-Adresse des RV110W ein.

Schritt 4: Wählen Sie im Dropdown-Menü Subnetzmaske eine Subnetzmaske für die neue IP-Adresse aus.

Schritt 5: Klicken Sie auf Speichern.