Ziel

Die statische IP-Adressierung stellt eine konstante IP für das Gerät bereit. Dies erleichtert die Kommunikation innerhalb eines Netzwerks, schafft aber auch Sicherheitsrisiken.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie statische IP-WAN-Einstellungen auf dem RV110W konfigurieren.

Anwendbare Geräte

· RV110W

Konfigurieren der statischen IP

Schritt 1: Wählen Sie im Webkonfigurationsprogramm Networking > WAN aus.

Schritt 2: Wählen Sie im Dropdown-Menü Internet Connection Type (Internetverbindungstyp) im Feld Internet Connection Type (Internetverbindungstyp) die Option Static IP (Statische IP) aus.

Schritt 3: Geben Sie im Feld Internet IP Address (InternetIP-Adresse) die IP-Adresse des WAN-Ports ein.

Schritt 4: Geben Sie im Feld Subnetzmaske die Subnetzmaske des WAN-Ports ein.

Schritt 5: Geben Sie im Feld Standard-Gateway die IP-Adresse des Standard-Gateways ein.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Static DNS 1 (Statischer DNS 1) die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein.

Schritt 7: Geben Sie im Feld Static DNS 2 (Statischer DNS 2) die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

Schritt 8: (Optional) Geben Sie den Hostnamen der RV110W im Feld Hostname ein.

Hinweis: Wenn Sie keine der optionalen Einstellungen konfigurieren möchten, fahren Sie mit Schritt 11 fort.

Schritt 9: Geben Sie den Domänennamen Ihres Netzwerks in das Feld Domänenname ein.

Schritt 10: Klicken Sie auf Auto, um die Größe der MTU so festzulegen, dass die Größe automatisch angepasst wird, oder klicken Sie auf Manual (Manuell), um die Größe der MTU im MTU-Feld anzugeben.

Schritt 11: Wenn Sie auf Manuell klicken, geben Sie die Größe der MTU in das Feld Größe ein.

Schritt 12: Klicken Sie auf Speichern, um die Konfigurationsänderungen zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.