Ziel

Ziel dieses Artikels ist es, den automatischen Firmware-Fallback-Mechanismus in den Routern der RV34x-Serie zu durchlaufen.

Unterstützte Geräte | Software-Version

- RV34x | 1.0.03.28 (Aktuelle Version herunterladen)

Einleitung

Der Router der RV34x-Serie enthält zwei Firmware-Images im Flash-Speicher, um einen automatischen Fallback-Mechanismus bereitzustellen. Wenn bei der aktiven Firmware-Version, die auf einem RV34x-Router ausgeführt wird, Probleme auftreten, sollte es mithilfe des automatischen Fallback-Mechanismus möglich sein, zur vorherigen Version zurückzukehren.

Wenn der Router aktualisiert wird, wird die vorherige Firmware-Version, die auf dem Router ausgeführt wurde, als inaktives Image gespeichert. Wenn der Router nicht fünf Mal hintereinander bootet, wird dies als Firmware-Problem interpretiert, und der Router kehrt zum inaktiven Image zurück und startet von diesem.

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!

Automatische Firmware-Fallback-Methode

Schritt 1

Schalten Sie den Router ein. Warten Sie 5 Sekunden. Schalten Sie den Router aus, und warten Sie erneut 5 Sekunden.

Schritt 2

Schalten Sie den Router ein. Warten Sie 5 Sekunden. Schalten Sie den Router aus, und warten Sie erneut 5 Sekunden.

Schritt 3

Schalten Sie den Router ein. Warten Sie 5 Sekunden. Schalten Sie den Router aus, und warten Sie erneut 5 Sekunden.

Schritt 4

Schalten Sie den Router ein. Warten Sie 5 Sekunden. Schalten Sie den Router aus, und warten Sie erneut 5 Sekunden.

Schritt 5

Schalten Sie den Router ein. Warten Sie 5 Sekunden. Schalten Sie den Router aus, und warten Sie erneut 5 Sekunden.

Schritt 6

Schalten Sie den Router ein, und lassen Sie das Gerät booten.

Schritt 7

Überprüfen Sie nach dem Hochfahren mit der sekundären oder inaktiven Firmware, ob etwas mit der aktiven Firmware nicht stimmt.

Schritt 8

Laden Sie die neue Firmware ggf. erneut.

Schlussfolgerung

Fertig! Sie sind nun mit dem automatischen Firmware-Fallback-Mechanismus und den entsprechenden Schritten vertraut.