Ziel

In diesem Artikel wird die Funktion für einen planmäßigen Neustart bei Routern der Serien RV160/RV260/RV34x erläutert.

Unterstützte Geräte | Software-Version

- RV160 (Datenblatt) | 1.0.01.05 (Aktuelle Version herunterladen)

- RV160W (Datenblatt) | 1.0.01.05 (Aktuelle Version herunterladen)

- RV260 (Datenblatt) | 1.0.01.05 (Aktuelle Version herunterladen)

- RV260W (Datenblatt) | 1.0.01.05 (Aktuelle Version herunterladen)

- RV34x (Datenblatt) | 1.0.03.23 (Aktuelle Version herunterladen)

- RV340W (Datenblatt) | 1.0.03.23 (Aktuelle Version herunterladen)

Einleitung

Der Router-Firmware der Serien RV160/RV260, 1.0.01.05, und der Router-Firmware der Serien RV34x, 1.0.03.23 wurde eine neue Option hinzugefügt, um regelmäßige Neustarts des Routers zu planen. Sie können einen Neustart des gesamten Routers planen oder einfach das Wireless-Funksubsystem des Routers täglich, wöchentlich oder monatlich neu starten.

Diese Funktion sorgt für eine verbesserte Stabilität des Geräts und der Wireless-Funkmodule RV160W, RV260W und RV340W.

Um Ihren Router auf die neueste Firmware zu aktualisieren, lesen Sie die folgenden Artikel:

- Firmware-Upgrade bei einem Router der RV34x-Serie

- Aktualisieren der Firmware auf den Routern RV160x und RV260x

Neustart planen

So planen Sie den Neustart:

Schritt 1

Melden Sie sich bei Ihrem Router an.

Schritt 2

Navigieren Sie zu Administration > Schedule Reboot.

Schritt 3

Um Schedule Reboot zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren aus.

Schritt 4

Wählen Sie die Option Reboot (Neustart) aus dem Dropdown-Menü aus. Sie können entweder das Wireless-Funkmodul oder das gesamte Routersystem neu starten.

Wenn Sie den RV160W, RV260W oder RV340W verwenden, können Sie einen Neustart entweder des gesamten Routers oder nur des Wireless-Subsystems konfigurieren. Wenn Sie eine der nicht Wireless-fähigen Versionen der neuen RV-Router verwenden, wird Ihnen nur die Option angezeigt, das Routersystem neu zu starten.

Wenn Sie bemerken, dass Probleme mit dem Wireless-Funkmodul auftreten, können Sie das Wireless-Subsystem außerhalb der Geschäftszeiten einfach neu starten und zurücksetzen. Dies ist schneller als ein vollständiger Neustart und kann eventuell auftretende Probleme beheben.

Schritt 5

Konfigurieren Sie unter Neustart alle den Zeitplan für Ihren Neustart. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Day (Tag) - Wenn day (Tag) ausgewählt ist, legen Sie die Zeit für den Neustart fest.

- Woche - Wenn Woche ausgewählt ist, legen Sie den Wochentag und die Uhrzeit des Neustarts fest.

- Monat - Wenn Monat ausgewählt ist, legen Sie den Monat für das Jahr und die Uhrzeit des Neustarts fest.

Es wird empfohlen, die Neustarts außerhalb der Geschäftszeiten durchzuführen. Stellen Sie das Gerät nicht so ein, dass es mitten in einem normalen Arbeitstag neu gestartet wird.

Wenn Sie einen monatlichen Neustart für die 29-31 eines jeden Monats konfigurieren, denken Sie daran, dass Februar nur 28 Tage hat, es sei denn, es handelt sich um ein Schaltjahr. April, Juni, September und November haben nur 30 Tage. Wenn Sie eines dieser Daten auswählen, wird der Router in diesem Monat nicht neu gestartet.

Schlussfolgerung

So einfach ist das! Planen Sie regelmäßige Neustarts auf Ihrem Router der RV-Serie, und verwalten Sie Ihre Netzwerkgeräte mit Leichtigkeit.