Ziel

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie Plug and Play (PnP)- und PnP-Unterstützung auf dem Router der Serie RV34x konfigurieren.

Einführung

Plug and Play (PnP)-Unterstützung wurde mit FindIT 1.1 in der Small Business-Umgebung eingeführt, die als Plug and Play-Server fungiert. PnP vereinfacht die Bereitstellung erheblich, indem Geräte-Images oder Konfigurationen bereitgestellt werden, sobald das Gerät im Netzwerk eintrifft. Dies wird auch als Konfiguration ohne Benutzereingriff oder mit minimalem Benutzereingriff bezeichnet.

Einige Begriffe, mit denen Sie vertraut sein sollten, betreffen PnP und FindIT:

- Ein Image ist ein Firmware-Update für ein PnP-fähiges Gerät.

- Eine Konfiguration ist eine Konfigurationsdatei, die auf das Gerät heruntergeladen werden kann. Konfigurationsdateien enthalten alle Informationen, die ein Gerät für die Teilnahme an einem Netzwerk benötigt, z. B. Gateway, IP-Adressen bekannter Geräte, Sicherheitseinstellungen usw.

- Ein nicht beanspruchtes Gerät ist ein Gerät, das zwar auf dem PnP-Server eingecheckt ist, dem jedoch kein Bild oder keine Konfiguration zugewiesen ist.

- Bereitstellung ist die Bereitstellung von Bildern oder Konfigurationen für Geräte.

Anwendbare Geräte

- Router der Serie RV34x

Softwareversion

- 1.0.2.16

PnP-Router-Konfiguration

Die Geräte müssen zunächst so konfiguriert werden, dass sie sich beim PnP-Server "einchecken", um eine Bereitstellung zu erhalten. So konfigurieren Sie den Router für das Einchecken in den FindIT Manager, um PnP zu unterstützen.

Schritt 1: Melden Sie sich auf der Webkonfigurationsseite Ihres Routers an.

Schritt 2: Navigieren Sie zu Systemkonfiguration > PnP.

Schritt 3: Standardmäßig ist PnP auf dem Router aktiviert, und der PnP-Transport ist auf Auto gesetzt, um den PnP-Server automatisch zu erkennen. In diesem Beispiel wurde Static als PnP-Transport-Option ausgewählt.

Hinweis: Im Gegensatz zu Switches unterstützen die Router der Serie RV34x nur HTTPS-verschlüsselte PnP-Kommunikation (Hyper Text Transfer Protocol Secure).

Schritt 4: Geben Sie die IP-Adresse oder den Fully Qualified Domain Name (FQDN) des FindIT Managers und die Portnummer ein, wenn Sie einen anderen Port als Port 443 verwenden. Standardmäßig vertraut der Router jedem bereits vertrauenswürdigen Zertifikat der Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA).  Auf Wunsch können Sie nur Zertifikate einer bestimmten Zertifizierungsstelle vertrauen, indem Sie nur ein Zertifikat der Stammzertifizierungsstelle auswählen.

In diesem Beispiel

IP/FQDN ist findit.sbcenter.net

Port ist 443

CA-Zertifikat ist vorinstallierte CA-Pakete

Schritt 5: Klicken Sie auf Übernehmen.

Hochladen von Bildern oder Konfigurationen

Wenn Sie auf eine niedrige oder gar keine Touch-Bereitstellung umsteigen, müssen die Konfigurations- oder Bilddateien für das Gerät verfügbar sein, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten. So laden Sie ein Image oder eine Konfiguration in den FindIT Manager hoch, um es auf PnP-Geräten bereitzustellen.

Schritt 1: Stellen Sie eine Verbindung zum FindIT Network Manager her, gehen Sie zu Network Plug and Play, und wählen Sie Images oder Configurations aus.

In diesem Beispiel wurden Bilder ausgewählt.

Schritt 2: Klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen, um eine Bilddatei hinzuzufügen.

Schritt 3: Ziehen Sie die Firmware-Datei aus einem Ordner in das Browserfenster, und wählen Sie Hochladen aus.

Kostenerstattungsanträge für Geräte

Nach dem Hochladen der Firmware oder Konfiguration können Sie ein eingechecktes Gerät anfordern. Durch das Beantragen eines Geräts kann ein FindIT-Server eine Konfiguration oder ein Image auf dieses Gerät bereitstellen.

Schritt 1: Melden Sie sich beim FindIT Manager an, und navigieren Sie zu Network Plug and Play > Unspecified Devices (Netzwerkanschluss > Nicht beanspruchte Geräte).

Schritt 2: Suchen Sie das Gerät unter Nicht beanspruchte Geräte, und wählen Sie es aus.

Schritt 3: Wählen Sie die Konfiguration oder das Bild aus, das Sie anwenden möchten, und wählen Sie Claim (Anspruch).  In diesem Beispiel wurde eine Konfigurationsdatei ausgewählt. Dadurch wird das Gerät von der Registerkarte "Nicht beansprucht" auf die Registerkarte "Beanspruchter" verschoben. Wenn das Gerät das nächste Mal auf den Server wechselt, wird die Konfiguration bereitgestellt.

Konfigurieren der PnP-Umleitung

Standardmäßig ist PnP auf den RV34x-Routern aktiviert und auf Auto Detection the PnP server (Automatisch nach PnP-Server suchen) eingestellt. Dies kann über einen DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol), eine DNS-Abfrage (Domain Name System) oder die Geräte-Hilfe-Website von Cisco erfolgen.

Über die PnP-automatische Umleitung können Sie die Cisco Geräte-Hilfeseite verwenden, um PnP-fähigen Geräten aus mehreren Netzwerken die automatische Verbindung zum gewünschten PnP-Server zu ermöglichen. Sie können die Konfigurationen und Images einer großen Anzahl von Geräten per Remote-Zugriff verwalten.

So konfigurieren Sie die automatische PnP-Umleitung:

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webdienstprogramm des Routers an. Navigieren Sie zu Systemübersicht.

Schritt 2: Ermitteln Sie die Seriennummer und Modellnummer (PID VID) des Routers aus den Systeminformationen.

Schritt 3: Rufen Sie die Cisco Software Central-Website auf. (https://software.cisco.com)

Schritt 4: Melden Sie sich mit Ihrem Cisco Smart Account an, und navigieren Sie zu Plug and Play Connect.

Schritt 5: Navigieren Sie zu Controller-Profile, um Details zum Server hinzuzufügen.

Schritt 6: Klicken Sie auf Profile hinzufügen...

Schritt 7: Wählen Sie Controller-Typ als PNP-SERVER aus, und klicken Sie auf Weiter.

Schritt 8: Geben Sie die Pflichtfelder ein, die Profilname, primären Controller (einschließlich URL) und das Secure Sockets Layer (SSL)-Zertifikat hochladen.

Beispiel für ein bestimmtes Controller-Profil:

Schritt 9: Nach der Erstellung des Profils können Sie das Gerät hinzufügen. Navigieren Sie dazu zu Geräte und klicken Sie auf Geräte hinzufügen...

Schritt 10: Fügen Sie Geräte hinzu, indem Sie entweder mithilfe einer CSV-Datei importieren oder Geräteinformationen manuell eingeben.

Hinweis: Wenn Sie eine große Anzahl von Geräten hinzufügen möchten, verwenden Sie die Option Importieren mit einer CSV-Datei.

In diesem Beispiel wird Device Info manuell eingeben ausgewählt.

Klicken Sie auf Weiter.

Schritt 11: Klicken Sie auf Gerät identifizieren...

Schritt 12: Geben Sie die Seriennummer, Basis-PID, Controller-Profil-Informationen und die Beschreibung ein.

Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 13: Überprüfen Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf Senden.

Schritt 14: Es wird ein Ergebnisbildschirm über das erfolgreiche Hinzufügen des Geräts angezeigt. Klicken Sie auf Fertig.

Schritt 15: Kurz nach dem Einchecken des Routers am Server. Nach dem Neustart wird der Router regelmäßig mit dem Server verbunden. Eine Umleitung ist daher nicht erforderlich. Dies wird einige Minuten in Anspruch nehmen.

Wenn der Router den Server kontaktiert, wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Nach erfolgreicher Umleitung wird der folgende Bildschirm angezeigt.

Schritt 16: Um festzustellen, ob das Gerät im FindIT Manager eingecheckt ist, gehen Sie zu FindIT Manager. Navigieren Sie zu Netzwerk-Plug-and-Play > Nicht beanspruchte Geräte.

Schritt 17: Überprüfen Sie, ob das Gerät beim FindIT Manager eingecheckt hat. Anschließend können Sie die Konfigurationen oder Images für den RV34x verwalten.

Schlussfolgerung

Sie sollten jetzt den PnP auf den Routern der Serie RV34x erfolgreich konfiguriert haben.

Weitere Informationen zu FindIT und Network PnP erhalten Sie hier.

Weitere Informationen zur Anforderung eines Smart Accounts finden Sie hier.

Weitere Informationen zur Registrierung von FindIT Network Manager bei Cisco Smart Account finden Sie hier.

Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.