Ziel

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugte Sprache auf der Multiplattform der Cisco IP-Telefone der Serie 8800 mithilfe des webbasierten Dienstprogramms und der Telefon-Benutzeroberfläche festlegen.

Unterstützte Geräte | Firmware-Version

- Serie 8800 | 11.0.1 (Laden Sie die aktuelle Version herunter)

Sprache festlegen - über das webbasierte Dienstprogramm

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des IP-Telefons an, und klicken Sie auf Admin Login > advanced.

Schritt 2: Klicken Sie auf Voice > Regional.

Schritt 3: Geben Sie die gewünschte Sprache im Feld Sprachauswahl unter dem Bereich Sprache ein.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird Englisch verwendet.

Schritt 4: Klicken Sie auf Alle Änderungen übernehmen.

Sie sollten jetzt die Sprache auf Ihrem Telefon mithilfe des webbasierten Dienstprogramms erfolgreich eingestellt haben.

Sprache festlegen - über die Telefon-GUI

Schritt 1: Drücken Sie die Anwendungstaste auf dem IP-Telefon.

Schritt 2: Navigieren Sie mithilfe der        Navigations-Cluster-Schaltfläche zu Device Administration (Geräteverwaltung), und drücken Sie dann die programmierbare Taste Select (Auswählen).

Schritt 3: Navigieren Sie zu Sprache, und drücken Sie dann die programmierbare Taste Auswahl.

Schritt 4: Wählen Sie die Sprache aus, und drücken Sie dann die programmierbare Taste Speichern.

Anmerkung: In diesem Beispiel wird Englisch-US ausgewählt.

Sie sollten jetzt die Sprache auf Ihrem Telefon über die Benutzeroberfläche erfolgreich eingestellt haben.

Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.