Ziel

TR-069 definiert das Customer Premise Equipment Wide Area Network Management Protocol (CWMP). Es beschreibt die Interaktion zwischen einem Auto-Configuration-Server (ACS) und einem oder mehreren Endpunkten, die CWMP unterstützen. TR-069 ermöglicht die Installation, Bereitstellung neuer Services, Firmware-Wartung und Fehlerbehebung ohne Benutzereingriff. Durch die Konfiguration von TR-069 auf den Multiplattform-Telefonen der Cisco IP-Serie 7800 oder 8800 kann das Gerät mit dem ACS kommunizieren und Aktualisierungen anfordern. Außerdem kann der ACS das Telefon sofort erreichen, falls neue Services bereitgestellt werden sollen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie TR-069 auf den Multiplattform-Telefonen der Cisco IP-Serie 7800 oder 8800 konfigurieren. Es wird davon ausgegangen, dass die TR-069-Einstellungen auf dem ACS bereits konfiguriert wurden. Zum Abschluss der Konfiguration sind folgende Details erforderlich:

- ACS-Benutzername

- ACS-Kennwort

- ACS-URL

- Benutzername für Verbindungsanforderung

- Kennwort für Verbindungsanforderung

- (Optional) Backup ACS-URL

- (Optional) Benutzername für Backup ACS

- (Optional) Backup ACS-Kennwort

Anwendbare Geräte

- Serie 7800

- Serie 8800

Softwareversion

- 11,0,1

Konfigurieren von TR-069

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Telefons an, und klicken Sie auf Admin Login > advanced.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte Sprache.

Schritt 3: Klicken Sie auf die Unterregisterkarte TR-069.

Schritt 4: Wählen Sie unter TR-069 in der Dropdown-Liste Enable TR-069 (TR-069 aktivieren) die Option Yes (Ja) aus.

Hinweis: Der Standardwert ist Nein. In diesem Beispiel wird Yes (Ja) ausgewählt.

Schritt 5: Geben Sie die ACS-URL im ACS-URL-Feld ein. Die ACS-URL wird vom Internet Service Provider (ISP) bereitgestellt.

Hinweis: In diesem Beispiel wird www.cpeacs.com eingegeben.

Schritt 6: Geben Sie den Benutzernamen im Feld ACS Username (ACS-Benutzername) ein. Dies ist der Benutzername, mit dem das Telefon eine Verbindung zum ACS herstellen kann.

Hinweis: In diesem Beispiel wird CPE1 eingegeben.

Schritt 7: Geben Sie das Kennwort in das Feld ACS Password (ACS-Kennwort) ein. Dies ist das Kennwort, mit dem das Telefon eine Verbindung zum ACS herstellen kann.

Schritt 8: Geben Sie den Anfragebenutzernamen im Feld Connection Request Username (Benutzername für Verbindungsanforderung) ein. Dies wird vom ACS zur Authentifizierung des CPE verwendet.

Hinweis: In diesem Beispiel wird CPEUser eingegeben.

Schritt 9: Geben Sie das Anforderungskennwort in das Feld Verbindungsanforderungskennwort ein. Dies wird vom ACS verwendet, um den Authentifizierungsprozess mit dem CPE abzuschließen.

Schritt 10: (Optional) Geben Sie im Feld Periodic Inform Interval (Periodisches Inform-Intervall) den Wert für das Informationsintervall ein. Der Intervallwert wird in Sekunden gemessen. Er legt das Intervall fest, in dem das Telefon mit dem ACS in Verbindung steht.

Hinweis: Der Standardwert ist 20. In diesem Beispiel wird 20 verwendet.

Schritt 11: (Optional) Stellen Sie sicher, dass "Periodic Inform Enable" (Periodische Informationsaktivierung aktivieren) auf "Yes" (Ja) eingestellt ist. Dadurch kann das Telefon regelmäßig mit dem ACS kommunizieren. Sie können dies ändern, indem Sie eine Option aus der Dropdown-Liste "Aktivieren periodischer Informationen" auswählen.

Hinweis: Der Standardwert ist Yes (Ja).

Schritt 12: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste "TR-069 Traceability" (Nachvollziehbarkeit für TR-069) die Option Yes (Ja) aus, um die Rückverfolgbarkeit von TR-069-Transaktionen zu aktivieren. Wählen Sie Nein, um die Funktion zu deaktivieren.

Hinweis: Der Standardwert ist Nein.

Schritt 13: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste CWMP V1.2 Support die Option Yes (Ja) aus, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie Nein zum Deaktivieren aus.

Hinweis: Der Standardwert ist Yes (Ja).

Schritt 14: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste TR-069 VoiceObject Init (Init) die Option Yes (Ja) aus, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie Nein zum Deaktivieren aus.

Der Standardwert ist Yes (Ja).Hinweis:

Schritt 15: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste "DHCPOption Init" (DHCPOption-Init) von TR-069 die Option Yes (Ja) aus, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie Nein zum Deaktivieren aus.

Hinweis: Der Standardwert ist Yes (Ja).

Schritt 16: (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste TR-069 Fallback Support (Unterstützung für TR-069-Fallback) die Option Yes (Ja) aus, um die Funktion zu aktivieren. Wählen Sie Nein zum Deaktivieren aus.

Hinweis: Der Standardwert ist Nein.

Schritt 17: (Optional) Geben Sie die Backup ACS-URL im Feld BACKUP ACS URL ein.

Hinweis: Dieses Feld ist standardmäßig leer.

Schritt 18: (Optional) Geben Sie den Backup-ACS-Benutzernamen im Feld BACKUP ACS-Benutzer ein.

Hinweis: Dieses Feld ist standardmäßig leer.

Schritt 19: (Optional) Geben Sie das Sicherungs-ACS-Kennwort in das Feld BACKUP ACS Password (Sicherungs-ACS-Kennwort) ein.

Hinweis: Dieses Feld ist standardmäßig leer.

Schritt 20: Klicken Sie auf Alle Änderungen übernehmen.

Sie sollten jetzt TR-069 auf Ihrem IP-Telefon konfiguriert haben.

Überprüfen Sie, ob TR-069 funktioniert.

Schritt 1: Führen Sie mithilfe von Wireshark eine Paketerfassung auf dem Telefon durch.

Hinweis: In diesem Beispiel sendet das Telefon eine XML-Datei, die in SOAP (Simple Object Access Protocol) verpackt ist.

Sie haben gerade bestätigt, dass die TR-069-Konfiguration funktioniert.