Problembeschreibung

Ab dem 30. September 2020 werden im Rahmen des Cisco Automated Software Distribution (ASD)-Service ältere API-Versionen außer Betrieb genommen, die von ausgewählten älteren Produkten aus dem Cisco Small Business-Portfolio verwendet werden. Daher können diese Produkte Firmware-Updates nicht mehr automatisch erkennen und anwenden. Betroffene Produkte:

- Cisco FindIT Network Discovery Utility, Versionen 2.0.4 und früher

- Cisco RV130 und RV130W VPN-Router, alle Firmware-Versionen

- Cisco RV215W Wireless-N VPN-Router, alle Firmware-Versionen

Problemumgehung

Für das FindIT Network Discovery Utility kann die Verwendung des ASD-Dienstes wiederhergestellt werden, indem das Dienstprogramm auf Version 2.0.5 oder höher aktualisiert wird. Das Update 2.0.5 kann manuell vom Cisco Software Center heruntergeladen werden. Klicken Sie hier, um auf die URL zuzugreifen.

Die Routerplattformen RV130, RV130W und RV215W sind End-of-Sale und werden nicht aktualisiert, um die neuen ASD API-Versionen zu unterstützen. Software-Updates für diese Plattformen können manuell vom Cisco Software Center heruntergeladen und über die grafische Verwaltungsoberfläche (GUI) auf das Gerät angewendet werden.

Software-Updates sind für die folgenden Plattformen verfügbar:

- RV215W

- Serie RV130

- Serie RV130W

Weitere Informationen zum End-of-Sale-Status und zu empfohlenen Ersatzprodukten finden Sie im End-of-Sale-Bulletin.