Einführung

Das Cisco FindIT Kaseya Plugin ist ein Modul, das beim Kaseya Virtual System Administrator (VSA) installiert wird. Sie integriert den Cisco FindIT Network Manager eng mit der Kaseya VSA und ermöglicht so die zentrale Verwaltung des Netzwerks. Das Plug-in ermöglicht den Zugriff auf die leistungsstarken Verwaltungsfunktionen von FindIT, darunter Aktionsmanagement, Dashboards, Geräteerkennung, Netzwerktopologie, Remote-Geräteverwaltung, aussagekräftige Warnmeldungen und Ereignisverlauf.

Die Alerts-Seite im webbasierten Dienstprogramm des Cisco FindIT Kaseya Plugins ermöglicht Ihnen, Regeln zu erstellen, die FindIT-Ereignisse als Auslöser für standardmäßige Kaseya-Warnungen verwenden.

In diesem Szenario wird eine Regel erstellt, die eine Warnmeldung für alle Ereignisse sendet, die auf allen FindIT-Standorten und -Geräten auftreten, um den Benutzer zu informieren und bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen.

Ziel

Dieser Artikel soll zeigen, wie eine Regel zum Festlegen von Warnstufen auf dem Cisco FindIT Kaseya Plugin erstellt wird.

Anwendbare Geräte

- FindIT Network Manager

- FindIT Network Probe

Softwareversion

- 1,1

Erstellen einer Regel zum Festlegen von Warnmeldungsstufen

Schritt 1: Starten Sie einen Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse Ihres Kaseya VSA-Servers in der Adressleiste ein, und klicken Sie dann auf Eingabe.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die IP-Adresse 10.10.0.1 verwendet.

Schritt 2: Geben Sie Ihre Kaseya-Konto-Anmeldeinformationen in die dafür vorgesehenen Felder Benutzername und Kennwort ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Hinweis: In diesem Beispiel wird kaseya als Benutzername verwendet.

Schritt 3: Wählen Sie Cisco > Main > Alerts in der Navigationsleiste aus.

Schritt 4: Klicken Sie unter FindIT Alerts (FindIT-Warnungen) auf die Schaltfläche Neue Regel erstellen.

Dann wird die Seite Regel erstellen angezeigt.

Schritt 5: Geben Sie im Feld Name den Namen ein, den Sie für die Regel verwenden möchten.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die Warnstufe eingegeben.

Schritt 6: Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Regel ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Warning (Warnung) oder höher eingegeben.

Schritt 7: Klicken Sie im Bereich Ereignisse auf das Dropdown-Menü Ereignistyp, um den Ereignistyp für die anzuwendende Regel auszuwählen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird All ausgewählt. Dies bedeutet, dass die Warnmeldung unabhängig von ihrem Typ bei jedem Auftreten eines Ereignisses gesendet wird.

Schritt 8: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ereignisschweregrad, um den Schweregrad auszuwählen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Warning ausgewählt.

Schritt 9: (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Höherer Wert einschließen, wenn die Regel auch angewendet werden soll, wenn Ereignisse auftreten, die einen höheren Schweregrad haben als der von Ihnen festgelegte.

Schritt 10: Klicken Sie im Bereich Matching devices (Übereinstimmende Geräte) auf das Dropdown-Menü Device (Gerät), um die FindIT-Geräte auszuwählen, für die die Regel gilt.

Hinweis: In diesem Beispiel wird All ausgewählt.

Schritt 11: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Site, um die FindIT-Website auszuwählen, auf die die Regel angewendet werden soll.

Hinweis: In diesem Beispiel wird All ausgewählt.

Schritt 12.Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gerätetyp, um die FindIT-Geräte zu filtern, auf die die Regel je nach Typ angewendet werden soll. In diesem Beispiel wird All ausgewählt.

Hinweis: Der Aktionsbereich wird außerhalb der Bereichsgrenze angezeigt, da Elemente mit Funktionen außerhalb des Plugins korrelieren, also in Kaseya VSA selbst.

Schritt 13: Klicken Sie auf die Schaltfläche. Wenn die Einstellungen gespeichert wurden, wird die Tabelle mit der neu konfigurierten Regel jetzt auf der Seite FindIT Alerts (FindIT-Warnungen) angezeigt.

Sie haben nun erfolgreich eine Regel erstellt, um die Alert-Stufen im Cisco FindIT Kaseya Plugin festzulegen.