Ziel

Es ist ein Fehler aufgetreten, bei dem bei der Konfiguration der FindIT Network Probe eine statische IP-Adresse mit einem einzigen Nullwert in mindestens einem Oktett (z. B. 192.168.0.123 oder 10.0.0.3) über die Virtual Machine Console eine Eingabe des korrekten Werts erfolgt!!!!! Fehlermeldung wird angezeigt.

Szenario:

Im folgenden Szenario wird der Fehler bei der Konfiguration einer statischen IP-Adresse mit einem Nullwert im IP-Adressenoctet hervorgehoben. Wenn Sie den Befehl config_vm zum Konfigurieren der statischen IP-Adresse der FindIT Network Probe verwenden, wird die Fehlermeldung angezeigt.

Lösung Nr. 1:

Die Konsole des virtuellen Systems der FindIT Network Probe Version 1.0.0 akzeptiert keine statische IP-Adresse, wenn ein Oktett 0 ist. Laden Sie zur Lösung dieses Problems den FindIT Network Manager herunter, und aktualisieren Sie ihn auf die neueste Version.

Hinweis: In diesem Beispiel wird die FindIT-Testversion 1.0.1.18.717 verwendet.

Lösung Nr. 2:

Alternativ können Sie über die Administrations-GUI eine statische IP auf der Probe zuweisen. Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Fehlerbehebung, zum Festlegen und Überprüfen der statischen IP-Konfigurationseinstellungen in Ihrer FindIT Network Probe.

Fehlerbehebung bei statischen IP-Konfigurationseinstellungen auf FindIT Network Probe

Konfigurieren der statischen IP-Adresse auf der Probe

Schritt 1: Rufen Sie die Konsole des virtuellen Systems FindIT Network Probe (VM) auf.

Schritt 2: Melden Sie sich bei der VM-Konsole an, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Der Standardbenutzername und das Standardkennwort sind: cisco/cisco.

Hinweis: Wenn Sie das Kennwort geändert haben, geben Sie stattdessen das neue Kennwort ein.

Die DHCP-IP-Adresse und die GUI-Adresse der Administration werden angezeigt.

Hinweis: In diesem Beispiel lautet die IP-Adresse von FindIT Network Probe 10.0.0.102, und die GUI-Adresse für die Administration lautet https://10.0.0.102.

Schritt 3: Geben Sie in Ihrem Webbrowser die Administration GUI-Adresse der Probe ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Google Chrome verwendet.

Schritt 4: Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort bei der GUI für die Administration an. Der Standard-Benutzername und das Kennwort lautet cisco/cisco.

Hinweis: Wenn Sie das Kennwort bereits geändert oder ein neues Konto erstellt haben, geben Sie stattdessen Ihre Anmeldeinformationen ein.

Schritt 5: Wählen Sie Administration > Platform Settings aus.

Schritt 6: (Optional) Wenn Sie den Hostnamen Ihrer Anfrage ändern möchten, geben Sie den neuen Hostnamen in das Feld Hostname ein. Der Hostname wird verwendet, um die Probe zu identifizieren, wenn Bonjour-Werbung generiert und E-Mails gesendet werden.

Hinweis: In diesem Beispiel wird FindITNetworkProbe verwendet.

Schritt 7: Klicken Sie im Bereich IP Settings (IP-Einstellungen) auf das Optionsfeld Static IP (Statische IP).

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- DHCP - Die Anfrage erhält automatisch ihre IP-Adresse vom Router. Dies ist die Standardeinstellung.

- Statische IP - Sie können die IP-Adresse, die Subnetzmaske, die Standard-Gateways und die DNS-Server manuell konfigurieren.

Schritt 8: Geben Sie die statische IP-Adresse für die FindIT Network Probe im Feld IPv4 Address (IPv4-Adresse) ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 10.0.03 verwendet.

Schritt 9: Geben Sie die Subnetzmaske Ihres Netzwerks in das Feld IPv4 Netmask ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 255.255.255.0 verwendet.

Schritt 10: Geben Sie die Standard-Gateway-Adresse in das Feld IPv4-Standard-Gateway ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 10.0.0.1 verwendet.

Schritt 11: Geben Sie die statische DNS-Adresse in das Feld Static DNS 1 (Statische DNS 1) ein.

Hinweis: In diesem Beispiel wird 10.0.0.1 verwendet.

Schritt 12: (Optional) Geben Sie eine weitere statische DNS-Adresse in das Feld Static DNS 2 (Statische DNS 2) ein.

Schritt 13: (Optional) Geben Sie die statische IPv6-Adresse in das Feld IPv6-Adresse ein. Wenn Sie die IPv6-Einstellungen der Probe nicht konfigurieren möchten, fahren Sie mit Schritt 18 fort.

Schritt 14: (Optional) Geben Sie die IPv6-Präfixlänge in das Feld IPv6-Präfixlänge ein. Der Bereich liegt zwischen 0 und 128.

Schritt 15: (Optional) Geben Sie die IPv6-Standard-Gateway-Adresse im Feld IPv6 Default Gateway ein.

Schritt 16: (Optional) Wenn Sie die Zeiteinstellungen der Probe konfigurieren möchten, wählen Sie eine Zeitquelle aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Network Time Protocol (Netzwerkzeitprotokoll): Die Probe synchronisiert das Datum und die Uhrzeit mit dem oder den bestimmten NTP-Server(n). Dies ist die Standardeinstellung.

- Local Clock (Lokale Uhr): Die Probe synchronisiert das Datum und die Uhrzeit anhand der Einstellungen auf dem Computer.

Schritt 17: (Optional) Geben Sie den NTP-Server in die Felder NTP Server 1 und NTP Server 2 ein.

Hinweis: Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die Plattformeinstellungen der Probe verwalten, klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.

Schritt 18: Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 19: (Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen, um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.

Schritt 20: Wenn Sie durch die Popup-Meldung unten aufgefordert werden, klicken Sie auf OK.

Sie sollten jetzt die statischen IP-Adresseinstellungen auf Ihrer FindIT Network-Anfrage konfiguriert haben.

Überprüfen Sie die konfigurierte statische IP-Adresse auf der Anfrage.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob Sie die statische IP-Adresse der Probe erfolgreich konfiguriert haben.

Schritt 1: Geben Sie in Ihrem Webbrowser die neue GUI-Adresse für die Administration der Probe ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste. Sie sollten auf die Administrations-GUI der FindIT Network Probe zugreifen können.

Schritt 2: Greifen Sie auf die Konsole des virtuellen Systems FindIT Network Probe (VM) zu, und melden Sie sich an. Die neue GUI-Adresse für IP-Adresse und Administration wird angezeigt.

Sie sollten jetzt die neue statische IP-Adresse der Probe überprüfen.

Sehen Sie sich ein Video zu diesem Artikel an..

Klicken Sie hier, um weitere Tech Talks von Cisco anzuzeigen.