Ziel

In diesem Artikel wird gezeigt, wie Sie Cisco Business-Hardware mithilfe der Cisco Business Mobile-Anwendung neu starten oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Systemanforderungen für die Cisco Business Mobile-Anwendung

Die Cisco Business Mobile-App wird auf Apple iOS-basierten Geräten mit iOS 13.0 und höher unterstützt.

Die folgenden Cisco Business-Geräte können über die Cisco Business Mobile-App verwaltet werden:

- Cisco Business Smart Switches der Serie 220

- Cisco Business Smart Switches der Serie 250

- Cisco Business Managed Switches der Serie 350

- Cisco Business Access Points der Serie 100

- Cisco Business Mesh Extender der Serie 100

- Cisco Business Access Points der Serie 200

Gerät neu starten

Schritt 1

Wenn Sie sich bei Ihrer Cisco Business Mobile-Anwendung angemeldet haben, wählen Sie Netzwerkgeräte aus.

Schritt 2

Wählen Sie die Hardware aus, die Sie neu starten möchten.

Schritt 3

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen.

Schritt 4

Klicken Sie auf Neustart.

Schritt 5

Klicken Sie auf Bestätigen, um den Neustart zu starten.

Schritt 6

Dieser Neustart kann bis zu acht Minuten in Anspruch nehmen.

Schritt 7

Sobald der Neustart abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Klicken Sie auf Fertig.

Fazit

So einfach ist das. Jetzt können Sie mit Ihrem Tag fortfahren.

Sie benötigen weitere Artikel zur Cisco Business Mobile-Anwendung? Schau nicht weiter! Klicken Sie auf eines der Tags unten, um direkt zu diesem Thema zu gelangen. Viel Spaß!

Übersicht             Tag Null             Fehlerbehebung             Gerätemanagement             Hilfe-Seite             Firmware aktualisieren             Debug-Protokolle