Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Migrationsschritte

Schritt 1: Dokumentenpool-IDs/Richtlinien/VLANs/VSANs/Vorlagen für lokale Serviceprozessoren, wie unten hervorgehoben.

Schritt 2: Erstellen Sie alle IDs/Richtlinien/VLANs/VSANs/Vorlagen und GLOBAL-SP in UCS Central neu.

Schritt 3: Registrieren Sie UCSM bei UCS Central.

Schritt 4: Migrieren Sie das lokale Profil zu einem globalen Profil.

Schritt 5: Überprüfen Sie das neue globale Profil.

Schritt 6: Ordnen Sie den GLOBAL-SP dem angegebenen Server zu.

Schritt 7: Booten des Servers von SAN LUN nach Zuweisung des neuen Global-SP

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das lokale Serviceprofil auf Global migriert wird oder ob die Domäne versehentlich von der Zentrale aus nicht registriert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco Unified Computing System

- UCS Central

- Verfahren zur Migration von lokalem Profil zu globalem Profil

Gehen Sie folgendermaßen von der anspruchsvollsten UseCase-Methode aus: Booten vom SAN mit Remote Storage Boot-LUNs, die in jedem Serviceprofil bereits auf Ziel-Initiatoren (WWPNs) verzichtet sind. Die IDs müssen während der Migration unverändert bleiben.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

- Fabric Interconnect (FI)

- UCS Central wird auf ESXi VM ausgeführt

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Migrationsschritte

1. Dokumentenpool-IDs/Richtlinien/VLANs/VSANs/Vorlagen lokaler SPs.

2. Erstellen Sie alle IDs/Richtlinien/VLANs/VSANs/Vorlagen und GLOBAL-SPs erneut in UCS Central.

3. Registrieren Sie UCSM bei UCS Central.

4. Migrieren Sie das lokale Profil zu einem globalen Profil.

5. Überprüfen Sie, ob die IDs für den jeweiligen Zoned-Server im neuen GLOBAL-SP richtig sind.

6. Ordnen Sie den GLOBAL-SP dem angegebenen Server zu.

7. Booten des Servers von SAN LUN

Schritt 1: Dokumentenpool-IDs/Richtlinien/VLANs/VSANs/Vorlagen für lokale Serviceprozessoren, wie unten hervorgehoben.

UCS-FI # scope org /

UCS-FI /org # show service-profile status

Service Profile Name Server Assignment Association   Power State   Op State

-------------------- ------- ---------- -------------- -------------- --------

SP01                1/3     Assigned   Associated     On             Ok

UCS-FI /org # scope service-profile SP01

UCS-FI /org/service-profile # show detail

Service Profile:

Service Profile Name: SP01

Boot Policy: LocalDisk

BIOS Policy: ESX_BIOS

Host f/w Policy: global-default

Local Disk Policy: LocalDisk

Maintenance Policy: UserAck

Power Policy: PowerCap

Stats Policy: TemThreshold

Scrub Policy: global-default

UCS-FI /org/service-profile # show identity

Service Profile Name: SP01

UUID Suffix Pool: P_1

Dynamic UUID: c9fe0fd0-d051-11e3-00ff-000000000101

VNIC FC Node:

WWNN Pool: P_N_1

Dynamic WWNN: 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic identity

vNIC:

Name       Type   Fabric ID Dynamic MAC Addr

---------- ------- --------- ----------------

ESX_Dat_A1 Ether   A         00:25:B5:0A:04:01

ESX_Dat_A2 Ether   A         00:25:B5:0A:04:02

ESX_Dat_A3 Ether   A         00:25:B5:0A:04:03

ESX_Dat_A4 Ether   A         00:25:B5:0A:04:04

vHBA:

Name       Type   Fabric ID Dynamic WWPN

---------- ------- --------- ------------

ESX_FCDat_A1 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:01

ESX_FCDat_A2 Fc     A         20:FF:00:25:B5:0A:04:02

ESX_FCDat_B1 Fc     B         20:FF:00:25:B5:0B:04:01

UCS-FI /org/service-profile # show vnic ESX_Vcon detail

vNIC:

Adapter Policy: global-VMWare

QoS Policy: ESX_QoS

Network Control Policy: CDP_EN

Stats Policy: TemThreshold

UCS-FI /org/service-profile # show vhba ESX_SB_A1 detail

vHBA:

Adapter Policy: global-VMWare

Stats Policy: G-TemThreshold

Schritt 2: Erstellen Sie alle IDs/Richtlinien/VLANs/VSANs/Vorlagen und GLOBAL-SP in UCS Central neu.

- Erstellen globaler Pools, Richtlinien, VLANS, VSANS, vNIC-Vorlagen, vHBA-Vorlagen, LAN

- Verbindungsrichtlinien, SAN-Verbindungsrichtlinien, globale Serviceprofilvorlagen und globale Serviceprofile.

- Bei der Erstellung globaler VSANs, die über dieselben IDs wie lokal definierte VSANs im UCS Manager verfügen, müssen Sie sicherstellen, dass der globale Name eindeutig ist, ein "G" vor dem VSAN-Namen berücksichtigen und sicherstellen, dass die FCoE-VLAN-ID auf dem neu erstellten globalen VSAN genau mit der im entsprechenden lokalen VSAN konfigurierten FCoE-VLAN-ID übereinstimmt. Wenn die VSAN-ID identisch ist und die FCoE-ID unterschiedlich ist, wird bei der Global Service Profile Association ein Fehler ausgelöst.

- Durch die Erstellung der Global SPs werden neue UUID, MACs, WWNN und WWPNs aus ihren jeweiligen Global ID Pools zugewiesen.

- Wenden Sie diese neuen Richtlinien auf die neue globale Vorlage an.

- Bereitstellen des globalen Serviceprofils SP01_GP von der Vorlage

- Setzen Sie WWNN/WWPN/MAC auf das neue globale Profil SP01_GP, um dieselben IDs beizubehalten.

Hinweis: Durch die Erstellung der Global SPs werden neue UUID, MACs, WWNN und WWPNs aus ihren jeweiligen Global ID Pools zugewiesen.

Informationen zur Zuweisung von IDs über die CLI finden Sie im Konfigurationsleitfaden.

UCS-CENTRAL# connect resource-mgr

UCS-CENTRAL(resource-mgr)# scope org /

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org # scope service-profile SP01_GP

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # set identity dynamic-wwnn 20:FF:00:25:B5:00:01:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile* # commit-buffer

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile # scope vnic ESX_Dat_A1

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic # set identity dynamic-mac 00:25:B5:0A:04:01

UCS-CENTRAL(resource-mgr) /org/service-profile/vnic* # commit-buffer

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile # scope vhba ESX_FCDat_A1

UCS-CENTRAL((resource-mgr) /org/service-profile/vhba # set identity dynamic-wwpn 20:FF:00:25:B5:0A:04:01

CODVQUCSCEN01(resource-mgr) /org/service-profile/vhba* # commit-buffer

Verwenden Sie ein einfaches UCS Central PowerTool-Skript, um die ursprünglichen (korrekt gezonten) WWPNs und anderen IDs auszutauschen oder zuzuweisen. Diese IDs sind Teil der erstellten globalen Pools, und ID Universe gibt den Status "In-Use" wieder, sobald diese IDs richtig zugewiesen sind.

Dies ist nur ein Beispiel für UCS Central PowerTools Script und ist kein offiziell unterstütztes Produkt von Cisco. Verwenden Sie diese auf eigene Gefahr und testen Sie zuerst in einer Übung, bevor Sie sie in der Produktion verwenden. Bearbeiten Sie das Skript entsprechend Ihrer Global-SP-Konfiguration, Orgs, IDs, Richtlinien usw.

Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden.

Change To (from Local SP) UUID: dc81c8de-3b00-11e5-0000-000000000025 Change To (from Local SP) MAC for vnic0: 00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) MAC for vnic1: 00:25:B5:00:00:26

Change To (from Local SP) WWNN ID: 20:00:00:25:B5:00:00:25

Change To (from Local SP) WWPN for A Fabric: 20:00:00:25:B5:AA:00:25 Change To (from Local SP) WWPN for B Fabric: 20:00:00:25:B5:BB:00:25

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid "0909ac8a-2411-11e4-0000-181401000099”

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr "00:25:B5:0A:04:01”

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr "00:25:B5:0A:04:02”

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:01”

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralVhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr "20:FF:00:25:B5:0A:04:02”

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr "20:01:00:25:B5:14:01:99” Complete-UcsCentralTransaction

Start-UcsCentralTransaction

$mo = Get-UcsCentralOrg -Name root | Add-UcsCentralServiceProfile -Name “SP01_GP” -ModifyPresent -Uuid derived

$mo_1 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth0" -Addr derived

$mo_2 = $mo | Add-UcsCentralVnic -ModifyPresent -Name “eth1" -Addr derived

$mo_3 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc0" -Addr derived

$mo_4 = $mo | Add-UcsCentralvhba -ModifyPresent -Name “fc1" -Addr derived

$mo_5 = $mo | Add-UcsCentralVnicFcNode -ModifyPresent -Addr pool-derived

Wiederholen Sie die Schritte für jede ID, die Sie manuell zuweisen möchten.

Schritt 3: Registrieren Sie UCSM bei UCS Central.

Schritt 4: Migrieren Sie das lokale Profil zu einem globalen Profil.

- Server mit Local-SP vorsichtig herunterfahren

- Lokaler SP trennen

- Lokalen SP löschen (reservierte IDs werden wieder in Pool mit nicht verwendetem Status zurückgesetzt)

Weitere Informationen zur Verwaltung von Serviceprofilen in UCSM finden Sie im Konfigurationsleitfaden.

Schritt 5: Überprüfen Sie das neue globale Profil.

UCS-FI /org # show service-profile status

Central(resource-mgr) /org/service-profile # show identity

Schritt 6: Ordnen Sie den GLOBAL-SP dem angegebenen Server zu.

Informationen zur Zuordnung des Service Providers von der Zentrale finden Sie im Konfigurationsleitfaden.

Schritt 7: Booten des Servers von SAN LUN nach Zuweisung des neuen Global-SP

Überprüfen Sie, ob der Server über die KVM-Konsole vom SAN starten kann.

Zugehörige Informationen

- UCSM-Konfigurationsleitfaden

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-central-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- Zentrale Best Practices

https://communities.cisco.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/66619-102-3-120435/UCS%20Central%20Operations%20and%20Best%20Practice%20Guide.pdf

- Zentrale Konfigurationsanleitung

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/products-installation-and-configuration-guides-list.html

- PowerTools Suite

https://communities.cisco.com/docs/DOC-37154