Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Lokales Speicher-MRAID - HDD

Lokaler Speicher-Controller M2

Überprüfung

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration zum Starten vom lokalen Speicher mit beschrieben.  MRAID/HDD and M.2 Controller on  Intersight Managed Mode (IMM)-Server.

Beitrag von Javier Garcia und Luis Uribe Rojas, Cisco TAC Engineers.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, sich mit folgenden Themen vertraut zu machen:

- Intersight

- Lokaler Start

- Lokale Speichergeräte (HDD-/SSD- und M.2-Laufwerke)

- Kenntnisse Redundant Array of Independent Disks (RAID) konfiguration

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco UCS 6454 Fabric InterconnectFirmware 4.2(1e)

- UCSB-B200-M5 Blade-Server, Firmware 4.2(1a)

- Intersight software as a service (SaaS)

- Storage-Controller MRAID, MSTOR-RAID

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konfigurieren

Lokales Speicher-MRAID - HDD

Schritt 1: Identifizieren Sie den im Server installierten Controller und die Steckplatz-ID.

Navigieren Sie zu  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Notieren Sie sich die ID.

Schritt 2: Erstellen Boot Order Policy:

Navigieren Sie zu  Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

Auswählen UCS server und Boot order

Konfigurieren  Policy Organization, Name, und  Description.

Hinzufügen  local Disk boot option, wählen  Legacy Oder  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Konfigurieren Sie  Device Details:

- Device Name ist der Name für die Referenz in der Richtlinie.

- Slot  ist die aus Schritt 1 gespeicherte ID.

- Bootloader Felder (optional).

Add Virtual Media , um das ISO-Image zu installieren.

Konfigurieren  Device Name und Typ.

Schritt 3: Erstellen  Storage Policy

Benennen Sie  Storge Policy und aktivieren Sie die  MRAID/RAID Controller Configuration.

Konfigurieren  Drive Group und  Virtual Drive.

Anmerkung: Um das Hinzufügen einer virtuellen Festplatte zu vermeiden, sollten Sie RAID0 für eine einzelne Festplatte erstellen.

Schritt 4: Bereitstellen des Serverprofils

Schritt 4.1 Anwenden der erstellten Richtlinien

Anmerkung: Bei Bedarf können weitere Richtlinien hinzugefügt werden. In diesem Artikel werden nur die Richtlinien erläutert, die zum Starten vom lokalen Speicher erforderlich sind. Bei Bedarf können weitere Richtlinien hinzugefügt werden.

Schritt 5: Installieren Sie das Betriebssystem über den KVM.

Lokaler Speicher-Controller M2

Schritt 1: Identifizieren Sie den im Server installierten Controller und die Steckplatz-ID.

Navigieren Sie zu  Servers > [server name] > Inventory > Storage Controllers. Notieren Sie sich die ID.

Schritt 2: Erstellen  Boot Order Policy:

Navigieren Sie zu   Policies > Create Policy > UCS Server > Boot Order

(Konfigurieren von Richtlinie, Organisation, Name und Beschreibung)

Boot-Option für lokale Festplatte hinzufügen, wählen Sie  Legacy Oder  Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).

Device Name ist der Name für die Referenz in der Richtlinie.

Slot ist die aus Schritt 1 gespeicherte ID.

Botloader Felder (optional).

Hinzufügen  Virtual Media , um das ISO-Image zu installieren.

Schritt 3: Erstellen  Storge Policy

Benennen Sie  Storge Policy und aktivieren Sie die  M.2 RAID Controller Configuration.

Schritt 4: Serverprofil bereitstellen

Anmerkung: In diesem Artikel werden nur die Richtlinien erläutert, die zum Starten vom lokalen Speicher erforderlich sind. Bei Bedarf können weitere Richtlinien hinzugefügt werden.

Schritt 4.1 Anwenden der erstellten Richtlinien

Schritt 5: Installieren Sie das Betriebssystem über den KVM.

Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Starten Sie vKVM-Mapped vDVD.

Überprüfen, ob RAID während der Betriebssysteminstallation angezeigt wird