Inhalt

Einführung

Verwaltete UCSM-Geräte

UCS Manager-Webschnittstelle

Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

UCSM-Visum

Standalone-Geräte der C-Serie

Interaktion

Einführung

Dieser Artikel enthält Anweisungen für Administratoren zum Abrufen des spezifischen Modells und der Ausführung der Version physischer Festplatten in einer UCS-Umgebung. Sie umfasst verschiedene Methoden für verwaltete UCS Manager-Geräte (UCSM), eigenständige Geräte der C-Serie und Geräte, die in Intersight angefordert wurden.

Verwaltete UCSM-Geräte

Bei Geräten, die von UCSM verwaltet werden, können Administratoren die Firmware der Laufwerke mithilfe verschiedener Methoden ermitteln.

UCS Manager-Webschnittstelle

Navigieren Sie zu Equipment > Firmware Management > Installed Firmware. In dieser Schnittstelle wird anstelle des Anbietermodells der Cisco Product Identifier (PID) angezeigt. Die anderen unten beschriebenen Methoden ermöglichen ggf. eine Filterung nach Anbietermodell.

Befehlszeilenschnittstelle (CLI)

Administratoren können auch die CLI verwenden, um das Modell und die ausgeführten Versionen abzurufen. Beispielsweise verwenden Administratoren, die von FN70545 betroffene Geräte identifizieren möchten, den folgenden Befehl:

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM-Visum

Administratoren können UCSM Visore für Abfragen in der gesamten Umgebung verwenden. Sie können auf UCSM Visore zugreifen, indem Sie auf den Browser https://[UCSM VIP]/visore.html verweisen. Geben Sie storageLocalDisk für Class oder DN,Model für Property und das Gerätemodell für Val1 ein. Beispielsweise geben Administratoren, die von FN70545 betroffene Geräte identifizieren möchten, LT0400MO und LT1600MO ein.

Standalone-Geräte der C-Serie

Administratoren können installierte Laufwerke mit dem Cisco Integrated Management Controller (IMC) anzeigen. Navigieren Sie für mit dem RAID-Controller verbundene Festplatten zu Storage > RAID-Controller > Informationen zum physischen Laufwerk > Anfragendaten.

Interaktion

Administratoren mit in Intersight angegebenen Servern mit Essentials-Lizenzen können Serverdetails in Intersight anzeigen. Administratoren können den Bestand anzeigen, indem Sie Server > (Server auswählen) > Bestand > Storage Controller auswählen.

Administratoren, die ein Hardwaremodell bzw. mehrere Hardwareversionen für eine ausstehende Software Advisory oder einen Außendienst ermitteln möchten, können Intersight Advisories verwenden, wenn sie über eine Advantage-Lizenz verfügen. Dadurch werden die betroffenen Geräte an einem Ort angezeigt.