Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Gründe für fehlerhafte Frames und CRC-Fehler

Weiterleitungsmodus (Cut-Through oder Store-and-Forward)

Hauptbefehle für Weiterleitungs-ASICs für UCS FIs, IOMs und VIC-Karten

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Befehle beschrieben, die zur Behebung von Netzwerkverbindungen, Löschungen und CRC-Fehlern in verschiedenen UCS-, FI-, IOM- und VIC-Adaptern verwendet werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

In diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass Sie mit den folgenden Themen vertraut sind:

- Cisco Unified Computing System (UCS) Virtual Interface Card (VIC)

- Cisco UCS Server der Serien B und C

- Cisco UCS Fabric Extender E/A-Modul (IOM)

- Cisco UCS Fabric Interconnect (FI)

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM)

- Cisco Unified Computing System Manager (UCSM) Command Line Interface (CLI)

- Intersight Management Mode (IMM)

- Cut-Through- und Store-and-Forward-Switches

- Stomps

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco UCS Manager Version 2.x und höher

- Cisco UCS Fabric Interconnect der Serien 6200, 6300, 6400 und 6500

- Cisco Fabric Extender der Serien UCS 2200, 2300 und 2400 - E/A-Modul

- Cisco UCS Virtual Interface Card (VIC) der Serien 1200, 1300, 1400 und 1500

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Der Cisco UCS Fabric Interconnect ist ein Cut-Through-Switch wie die Cisco Nexus Switches der Serie 5000. Es leitet schlechte Frames weiter wie gute Frames. Fehlerhafte Frames werden vom Zielserver verworfen, oder wenn sie ein nicht durchgeschnittenes Netzwerkgerät passieren. Eine CRC-Prüfung wird am Ende des Frames durchgeführt, um festzustellen, ob ein Frame beschädigt wurde.  Einige Switches können den Frame verwerfen, sobald sie erkennen, dass ein Frame beschädigt ist. Über die Cut-Through-Switches muss die Weiterleitung erfolgen, bevor die CRC-Prüfung durchgeführt werden kann. Aufgrund dieser fehlerhaften Frames kann eine CRC-Prüfung immer noch über einen Cut-Through-Schalter umgeschaltet werden. Andere Switches, wie der Nexus 7000, sind Store-and-Forward-Switches. Store- und Forward-Switches prüfen den gesamten Frame, bevor sie eine Weiterleitungsentscheidung treffen.  Ein Store- und Forward-Switch würde einen Frame verwerfen, der die CRC-Prüfung nicht bestanden hat. Es ist wichtig, die Architektur (Cut-Through vs. Store-Forward) der Switches in der Topologie zu verstehen. In vielen Fällen müssen Sie bis zur Quelle des CRC-Fehlers zurückarbeiten. Weitere Informationen zu Cut-Through- und Store-and-Forward-Switches finden Sie in diesem Artikel: Cloud Networking Switches

Hinweis: . Wenn auf einer Schnittstelle CRC-Fehler auftreten, bedeutet dies nicht, dass die Schnittstelle die Ursache des Problems ist.

Gründe für fehlerhafte Frames und CRC-Fehler

Einige der Gründe für fehlerhafte Frames und CRC-Fehler können sein:

- Fehlerhafte physische Verbindung; Transceiver, Kupfer, Glasfaser, Adapter, Port-Expander usw.

- MTU-Verletzung

- Empfangene fehlerhafte CRC stolperte von benachbartem Cut-Through-Switch.

Weiterleitungsmodus (Cut-Through oder Store-and-Forward)

UCS Fabric Interconnects (ähnlich wie Nexus 5000) nutzen sowohl Cut-Through- als auch Store-and-Forward-Switching. Der Weiterleitungsmodus hängt von der Eingangs- und Ausgangsdatenrate ab, wie in Tabelle 1 gezeigt.

Hinweis: Das Cut-Through-Switching kann nur durchgeführt werden, wenn die Eingangsdatenrate der Ausgangsdatenrate entspricht oder schneller als diese ist.

Tabelle 1 - Weiterleitungsmodus (Cut-Through oder Store-and-Forward) für UCS Fabric Interconnect

Eingangs-/Quellschnittstelle

Ausgangs-/Zielschnittstelle

Weiterleitungsmodus

10 Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

Cut-Through

10 Gigabit-Ethernet

1 Gigabit-Ethernet

Cut-Through

1 Gigabit-Ethernet

1 Gigabit-Ethernet

Store-and-forward

1 Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

Store-and-forward

10 Gigabit-Ethernet

40 Gigabit-Ethernet

Store-and-forward

40 Gigabit-Ethernet

10 Gigabit-Ethernet

Cut-Through

40 Gigabit-Ethernet

40 Gigabit-Ethernet

Cut-Through

40 Gigabit-Ethernet

100 Gigabit-Ethernet

Store-and-forward

100 Gigabit-Ethernet

40 Gigabit-Ethernet

Cut-Through

100 Gigabit-Ethernet

100 Gigabit-Ethernet

Cut-Through

FCoE

Fibre Channel

Cut-Through

Fibre Channel

FCoE

Store-and-forward

Fibre Channel

Fibre Channel

Store-and-forward

FCoE

FCoE

Cut-Through

Hauptbefehle für Weiterleitungs-ASICs für UCS FIs, IOMs und VIC-Karten

In den Tabellen 2 und 3 sind die verschiedenen Befehle aufgeführt, die von den verschiedenen Management-Endpunkten im UCS ausgeführt werden können, um festzustellen, woher die Drops stammen und warum sie auftreten.

Zusätzlich zu den in Tabelle 2 aufgeführten ASIC-spezifischen Befehlen können diese Befehle in der UCS FI NX-OS-Shell ausgeführt werden, um in Empfangsrichtung der Schnittstellen nach Fehlern zu suchen:

Schnittstellenzähler-Fehler anzeigen

Tabelle 2 - Hauptbefehle der Weiterleitungs-ASICs für UCS FIs und IOMs

UCS FI/IOM

ASIC-Hauptname der FW

Befehle

Zweck

Cisco UCS Fabric Interconnects

Cisco Serie UCS 6200 (FIs der 2. Generation 62xx)

Carmel

(nxos)# interne Beschwörung der Hardware anzeigen

Dieser Befehl zeigt die Carmel ASIC-Interna und Treiberinformationen an. In der 5. Spalte wird angezeigt, wie viele Ports/Schnittstellen den einzelnen Carmel ASICs zugeordnet sind.

(nxos)# show hardware internal carmel all-ports

Dieser Befehl zeigt Treiberinformationen für alle Ports und physischen Ports auf der Vorderseite an, die ASIC-Karten zugeordnet sind.

(nxos)# show hardware internal carmel crc

Dieser Befehl zeigt Informationen an, wenn Frames mit CRC-Fehlern empfangen oder übertragen oder für alle Ports als Stempel aufgezeichnet wurden.

(nxos)# show platform fwm info asic-errors X

Dieser Befehl zeigt Karmel-Fehlerregister mit einer Absturzursache ungleich null an (wobei X die Carmel-ASIC-Nummer von 0-4 ist).

(nxos)# show platform fwm info pif e1/X | Grep-Basis

Mit diesem Befehl können Sie Ihre Schnittstelle der Carmel ASIC-ID "global_asic_num" zuordnen (wobei X die Schnittstellennummer ist).

(nxos)# show platform fwm info pif e1/X | Grep-Drop

Dieser Befehl zeigt die Anzahl der Frames an und filtert nach dem Zähler für das Ablegen für eine bestimmte Schnittstelle (wobei X die Schnittstellennummer ist).

(nxos)# show hardware internal carmel all-ports detail | egrep -i "Carmel port|crc|frame_error"

Dieser Befehl filtert nach CRC- und Frame-Fehlerindikatoren für alle Ports.

Cisco Serie UCS 6300 (FIs der 3. Generation 63xx)

Trident2 (Broadcom ASIC)

(nxos)# show hardware internal bcm-usd info port-info

Dieser Befehl zeigt die Zuordnung zwischen jedem physischen Port und einem Front-Port auf dem Broadcom ASIC. Diese Zuordnung unterscheidet sich zwischen 6332 und 6332-16UP FIs.

(nxos)# show hard internal interface indiscard-stats front-port X

Dieser Befehl zeigt die internen Port-Verwerfungszähler für einen bestimmten Front-Port auf dem Broadcom ASIC an, nachdem die Zuordnung erfolgt ist, bei der der vorherige Befehl verwendet wird.

Cisco UCS Mini (Fabric Interconnect 6324)

Monticello ASIC

(nxos)# show hardware internal mtc-usd port-status

Dieser Befehl zeigt den Status der Ports für den Monticello ASIC an.

(nxos)# show hardware internal inband-mtc ?

ASIC Monticello ASIC-Informationen anzeigen

Info. Informationen zum Monticello-In-Band-Treiber anzeigen

Statistiken.  Monticello Inband-Treiberstatistik anzeigen.

- Bitte beachten Sie, dass bei der KR-Zuordnung für die Blades im UCS Mini eine andere Port-Zuordnung als bei einem Chassis mit UCS IOMs verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im TAC.

Cisco UCS 6400 (FIs der 4. Generation 64xx)

Homewood ASIC

FI-Nr. connect nxos

(nx-os)# show hardware internal interface asic counters module 1

Dieser Befehl zeigt den Grund für das Verwerfen der Weiterleitung an, wenn er über die Schnittstelle gemeldet wird.

FI-Anschlussmodul 1

Modul-1# Hardware-interne TAC-Zähler anzeigen (Basis 0)

Dieser Befehl zeigt die verschiedenen Informationszähler an, die die ASIC-Bibliothek verwenden.

In diesem UCS Fabric Interconnect-Modell ist nur ein ASIC vorhanden, also immer die ASIC-Nummer 0.

FI-Anschlussmodul 1

module-1# show hardware internal tah drop-reason counters module 0

Dieser Befehl zeigt die Gründe für das Verwerfen und die Anzahl der verworfenen Pakete an.

Cisco UCS 64108 Gen 4 FIs

Umfassende Cisco ASIC

FI-Nr. connect nxos

(nx-os)# show hardware internal interface asic counters module 1

Dieser Befehl zeigt den Grund für das Verwerfen der Weiterleitung an, wenn sie über die Schnittstelle gemeldet wird.

(nxos) # Modul 1 anschließen

Modul-1# Hardware-interne TAC-Zähler anzeigen (Basis 0)

Dieser Befehl zeigt die verschiedenen Informationszähler an, die die ASIC-Bibliothek verwenden.

In diesem UCS Fabric Interconnect-Modell ist nur ein ASIC vorhanden, also immer die ASIC-Nummer 0.

FI-Anschlussmodul 1

module-1# show hardware internal tah drop-reason counters module 0

Dieser Befehl zeigt den Grund für das Verwerfen der Weiterleitung an, wenn er über die Schnittstelle gemeldet wird.

Cisco UCS 6500 Gen 5 FIs

Umfassende Cisco ASIC

FI-Nr. connect nxos

(nx-os)# show hardware internal interface asic counters module 1

Dieser Befehl zeigt den Grund für das Verwerfen der Weiterleitung an, wenn sie über die Schnittstelle gemeldet wird.

(nxos) # Hardware-interne Fehler anzeigen Modul 1

Dieser Befehl zeigt die Ausgabe von Drop Packets für das Modul an den Ports an.

(nxos) # Modul 1 anschließen

Modul-1# Hardware-interne TAC-Zähler anzeigen (Basis 0)

FI-Anschlussmodul 1

module-1# show hardware internal tah drop-reason counters module 0

Dieser Befehl zeigt die verschiedenen Informationszähler an, die die ASIC-Bibliothek verwenden.

Dieser zweite Befehl zeigt die Gründe für das Verwerfen und die Anzahl der verworfenen Pakete an.3

Cisco UCS Fabric Extender E/A-Module (IOMs)

Cisco UCS 2200 E/A (Gen 2)

Holzseite

FI # IOM <Chassis-ID> verbinden

fex-1# show plattform software waldside sts

Dieser Befehl zeigt den Schnittstellenstatus der HIFs und NIFs innerhalb des Woodside ASIC an und zeigt an, welche HIFs von den einzelnen Blades verwendet werden.

Hinweis: Es gibt zwei Nummerierungen für die HIFs: Eine wird bei der Fehlerbehebung über den IOM verwendet (nachdem Sie eine Verbindung mit dem IOM hergestellt haben), die andere bei der Fehlerbehebung über denselben HIF und der Ausführung der Befehle über UCSM Nexus.

Blade 1 verwendet beispielsweise die HIF-Nummern 28-31. Sie können diese Nummern verwenden, nachdem Sie eine Verbindung mit IOM hergestellt und die zugehörigen Befehle für diese HIF ausgeführt haben. Diese entsprechen Eth1/1/1 - 4 von UCSM NX-OS gemäß den abgebildeten FEX-Details.

FI # IOM <Chassis-ID> verbinden

fex-1# show plattform software waldside rate

Dieser Befehl zeigt die Paketraten für aktive HIF- oder NIF-Ports an.

FI # IOM <Chassis-ID> verbinden

fex-1# show platform software woodside rmon 0 [NIx/HIx]

Sie können beispielsweise einige Fehlerindikatoren mithilfe von grep für alle NIFs wie folgt filtern:

fex-1# show plattform software woodside rmon 0 nif_all | egrep -i

Dieser Befehl zeigt die empfangenen und übertragenen Paketgrößen für eine bestimmte HIF oder NIF sowie Pakettypen wie Unicast, Broadcast oder Multicast an.

Die Spalte "Diff" ist bei der Live-Fehlerbehebung hilfreich, da sie nach jeder Ausführung des Befehls zurückgesetzt wird, um anzuzeigen, ob Pakete bei einer erneuten Ausführung des Befehls inkrementiert werden.

Sie können auch überprüfen, ob in der Spalte "Diff" neue Pakete für diese Typen angezeigt werden:

RX_CRC_NOT_STOMPED

RX_CRC_GESTOPPT

TX_FRM_FEHLER

FI # IOM <Chassis-ID> verbinden

fex-1# show platform software woodside drops 0 [NIx/HIx]

Dieser Befehl zeigt die Zähler für das Ablegen einer bestimmten NIF oder HIF an.

FI # IOM <Chassis-ID> verbinden

fex-1# show plattform software woodside oper

Dieser Befehl zeigt neben den in den NIFs erkannten SFPs auch die Verwaltungssteuerung, den MAC-Status und den physischen Status an.

FI # connect iom <Chassis-ID>

fex-1# show plattform software woodside sfp 0 ni0

fex-1# show plattform software woodside sfp 0 ni1

fex-1# show plattform software woodside sfp 0 ni2

fex-1# show plattform software woodside sfp 0 ni3

Dieser Befehl zeigt die Transceiver-Details innerhalb der IOM-NIF-Ports an.

Cisco UCS 2300 E/A (Gen 3)

und

Cisco UCS 2300 IOM Version 2 (UCS-IOM-2304V2)

Tiburon (Broadcom ASIC)

# IOM <Gehäuse-ID> verbinden

Fex-1# show platform software tiburon sts

Dieser Befehl zeigt den Schnittstellenstatus der HIFs und NIFs innerhalb des Tibrun ASIC an und gibt an, welche HIFs von den einzelnen Blades verwendet werden.

Tibrun ASIC kommt vom 2248 FEX, der 48 HIF-Ports aufweist. Für UCS gibt es daher einige nicht verwendete Ports auf dem ASIC (NI0-7 und HI0-9 sind nicht verwendet).

Hinweis: Bei 40G-Backplane-Ports innerhalb von IOMs der 3. Generation kann der HIF-Status normalerweise so festgelegt werden, dass die 40-Gig-Primärports als UP und die 40-Gig-Member-Ports als Down markiert sind.

# IOM <Gehäuse-ID> verbinden

fex-1# show plattform software tiburon rate

Dieser Befehl zeigt die Paketraten für aktive HIF- oder NIF-Ports an.

FI # IOM <Chassis-ID> verbinden

fex-1# show platform software tiburon rmon 0 [NIx/HIx]

Sie können beispielsweise einige Fehlerindikatoren mithilfe von grep für alle NIFs filtern:

fex-1# show plattform software tiburon rmon 0 nif_all | egrep -i 'crc|ni|stomp|pause|err'

Dieser Befehl zeigt die empfangenen und übertragenen Paketgrößen für eine bestimmte HIF oder NIF sowie Pakettypen wie Unicast, Broadcast oder Multicast an.

Die Spalte "Diff" ist bei der Live-Fehlerbehebung nützlich, da sie nach jeder Ausführung des Befehls zurückgesetzt wird, um anzuzeigen, ob neue Pakete eintreffen, wenn Sie den Befehl erneut ausführen.

Sie können auch überprüfen, ob in der Spalte "Diff" neue Pakete für diese Typen angezeigt werden:

RX_CRC_NOT_STOMPED

RX_CRC_GESTOPPT

TX_FRM_FEHLER

Cisco UCS 2408 (E/A-Modul der vierten Generation)

"Summerville" UCS-IOM-2408

Sonstiges

FI # connect iom <Chassis-ID>

fex-1# interne Hardware-Kosten anzeigen

Dieser Befehl zeigt den Schnittstellenstatus der HIFs und NIFs innerhalb des Tahoe ASIC an und gibt an, welche HIFs von den einzelnen Blades verwendet werden.

fex-1# zeigt Details zu internen Hardwaretasten

Dieser Befehl zeigt die NXOS/HIF-Portzuordnung, den Link-Status und die Betriebsgeschwindigkeit an.

fex-1# show hardware internal tah counters asic 0 nxos-port ?

<0-44> NXoS-Port-Nummer 0-31 hif/35 bif/36-43 nif

Dieser Befehl zeigt die detaillierten Zähler pro Port an.

Die genauen Schnittstellenzähler können mithilfe der NXOS-Portnummer angezeigt werden.

NX-OS-Ports 0-31 entsprechen 32 HIF-Ports

Die NX-OS-Ports 36-43 entsprechen den 8 NIF-Ports.

1 Ankündigung des Vertriebsendes und des Produktlebenszyklusendes für Cisco UCS Fabric Interconnects der Serie 6200: Cisco UCS Fabric Interconnects der Serie 6200

2 Ankündigung des Vertriebsendes und des Produktlebenszyklusendes für die Cisco UCS IO-Module der Serie 2100: Cisco UCS IO-Module der Serie 2200

3 Modus Details auf einigen Spalten zeigen Hardware internen carmel crc Befehl:

- MM rx CRC = CRC für diesen Link; Problem: L1-Problem; Augenhöhe überprüfen; Schließen, nicht schließen; Kabel ersetzen;

- MM Rx Stomp = STOMP auf dem Remote-Switch; Überprüfen Sie die gleiche Ausgabe auf dem Switch über diesen Link;

- FI Rx Stomp = Wenn MM Rx CRC und MM Rx Stomp leer sind; L2-/Richtlinienverletzung, am häufigsten MTU-Verletzung; Überprüfen der QoS-MTU-Einstellungen.

4 Um die Portzuordnung auf FI 6400/6500 zu sehen, funktioniert das Anschlussmodul manchmal nicht. Wenden Sie sich an einen Cisco TAC-Techniker, um diese Frage zu beantworten.

Tabelle 3 - Hauptbefehle zur Behebung von Verbindungs-, Lösch- und CRC-Fehlern bei Cisco UCS VIC-Karten

Erstellung von UCS VIC

Beispiel VIC-Kartenmodell

Befehle

Zweck

Cisco UCS 1200 VIC (Gen 2)

ein Beispiel ist die 1225 VIC, 1240 VIC, 1280 VIC usw.

Beispiel für Blades:

FI# Anschlussadapter 1/1/1

Adapter 1/1/1 # verbinden

Adapter 1/1/1 (oben):1# show-log

Adapter 1/1/1 (oben):1# Attach-MCP

adapter (mcp):1# uifportstatus

adapter (mcp):3# dcem-macstats 0 <<<< Statistiken für Port-1

adapter (mcp):3# dcem-macstats 1 <<<< Statistiken für Port-2

adapter 1/1/1 (mcp):1# vnic

adapter 1/1/1 (mcp):1# lifstats

Für das eigenständige UCS der C-Serie:

Anzahl Gehäuse

/Chassis # show adapter (PCIe-Steckplatznr. ermitteln)

/chassis # connect debug-shell <PCIe-Steckplatz #> (dieser Befehl funktioniert nur, wenn der Server eingeschaltet ist)

adapter (oben):1# attachment-mcp

adapter (mcp):1# uifportstatus

Diese Befehle können ausgeführt werden, nachdem eine Verbindung mit dem Adapter eines Cisco UCS Servers der B- oder C-Serie hergestellt wurde.

Der Befehl macstats liefert Informationen über den Status der physischen Ports, die Paketgrößen und darüber, ob Frames mit oder ohne Stampfung empfangen werden.

Cisco UCS 1300 VIC (Gen 3)

Ein Beispiel ist die 1380 VIC.

Cisco UCS 1400 VIC (Gen 4)

Beispiel:

(VIC 1440):

PCIe-basierte mLOM-Karte für M5-Blades (UCSB-MLOM-40G-04)

・ (VIC1480):

PCIe-basierte MEZZ-Karte für M5-Blades (UCSB-VIC-M84-4P)

・ (VIC1455):

PCIe-Karte für M5 Rack-Server (UCSC-PCIE-C25Q-04)

・ (VIC1457):

PCIe-basierte mLOM-Karte für M5 Rack-Server (UCSC-MLOM-C25Q-04)

- PCIe-Verbindungsstatus überprüfen

adapter (oben):1# attachment-mcp

adapter (mcp):1# pcie_links

pp,pps Typ Verbindungskonfiguration Verbindungsstatus

0,0 host gen3x16 gen3x16 UP

adapter (mcp):2# exit

- Überprüfen Sie den Status der Ethernet-Verbindung.

adapter (oben):2# attachment-mcp

adapter (mcp):1# uifportstatus

ASIC-Port

UIF-Portstatusgeschwindigkeit

0 0 UP 25 g

0 1 UP 25 g

10 BIS 25 g

1 1 BIS 25 G

adapter (mcp):2# exit

- Ethernet-Fehlerzähler überprüfen

Adapter (oben):3# Attach-Macd

adapter (macd):1# macstats 0

DELTA GESAMTBESCHREIBUNG

112 112 Rx gute Pakete

112 112 Rx empfangene Pakete insgesamt

14574 14574 Rx Bytes für gute Pakete

14574 14574 Rx Bytes

104 104 Rx-Multicast-Frames

<Snip>

Diese Befehle können ausgeführt werden, nachdem eine Verbindung zu einem Adapter eines Cisco UCS Servers der B- oder C-Serie hergestellt wurde, der mit einem VIC-Adapter der 4. Generation bereitgestellt wurde.

Cisco UCS 1500 VIC (Gen 5)

Beispiel:

- (VIC15231):

PCIe-basierte mLOM-Karte für X210 (UCSX-ML-V5D200G)

- (VIC15420):

PCIe-basierte mLOM-Karte für X210C M6/M7 (UCSX-ML-V5Q50G)

- (VIC15422):

PCIe-basierte MEZZ-Karte für X210C M6/M7 (UCSX-ME-V5Q50G)

- (VIC15428):

PCIe-basierte mLOM-Karte für M6/M7 Rack-Server (UCSC-M-V5Q50G)

- (VIC15238):

PCIe-basierte mLOM-Karte für M6/M7 Rack-Server (UCSC-M-V5D200G)

- (VIC15411):

PCIe-basierte mLOM-Karte für M6 der B-Serie (UCSB-ML-V5Q10G)

- (VIC15235):

PCIe-Karte für M6/M7 Rack-Server (UCSC-P-V5Q50G)

- (VIC15425):

PCIe-Karte für M6/M7 Rack-Server (UCSC-P-V5Q50G)

Beispiel für Blades:

FI# Anschlussadapter 1/1/1

Adapter 1/1/1 # verbinden

Adapter 1/1/1 (oben):1#

Für das eigenständige UCS der C-Serie:

Anzahl Gehäuse

/Chassis # show adapter (PCIe-Steckplatznr. ermitteln)

/chassis # connect debug-shell <PCIe-Steckplatz #> (dieser Befehl funktioniert nur, wenn der Server eingeschaltet ist)

- PCIe-Verbindungsstatus überprüfen

adapter (oben):1# attachment-mcp

adapter (mcp):1# pcie_links

adapter (mcp):1# exit

- Überprüfen Sie den Status der Ethernet-Verbindung.

adapter (oben):1# attachment-mcp

adapter (mcp):1# uifportstatus

adapter (mcp):1# exit

- Ethernet-Fehlerzähler überprüfen

Adapter (oben):1# Attach-Macd

adapter (macd):1# macstats 0

Diese Befehle können ausgeführt werden, nachdem eine Verbindung mit dem Adapter eines Cisco UCS Servers der B- oder C-Serie hergestellt wurde, der mit einem VIC-Adapter der 5. Generation bereitgestellt wurde.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme

- Mechanismus zum erneuten Laden für 2348 FEX bei Auftreten von CRC-Fehlern erforderlich

- Liste der Benutzerhandbücher für die CLI von Cisco UCS Manager

- UCS Blade-Server der B-Serie 6200 - Spezifikationen

- UCS Blade-Server der B-Serie 6332 - Spezifikationen

- UCS Blade-Server der B-Serie 6454 - Spezifikationen

- UCS Blade-Server der B-Serie 6536 - Spezifikationen