Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, warum der Fehler F0935 und die Problemumgehung/Behebung vorliegen.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Verständnis der VLAN-Berechtigungen auf dem UCS

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen des Cisco UCS beschränkt.

Problem

Wenn Sie mehrere benannte VLANs mit derselben VLAN-ID haben und die Berechtigung für eines der benannten VLANs auf ein Org oder ein Sub-Org beschränkt sind, wird dieser Alarm ausgelöst. Wenn es mehr als ein benanntes VLAN mit derselben VLAN-ID gibt, sollten für alle benannten VLANs (mit derselben VLAN-ID) dieselben VLAN-Berechtigungsbeschränkungen gelten ODER keine dieser VLAN-Berechtigungen eingeschränkt sein.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_010000.html

Beispiel: Wenn wir zwei benannte VLANs mit derselben VLAN-ID 40 haben (erstellen wir) und Sie die Berechtigung für eines dieser VLANs festgelegt haben, auf ein bestimmtes Org/ein bestimmtes Suborg zu beschränken.

2 benannte VLANs (Test-VLAN und prmt-VLAN) mit der VLAN-ID "40" erstellt.

UCSmin-B# scope eth-uplink

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:

Name       VLAN ID    Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name Compression Type

---------- ---------- --------- ----------- ------------ ------------ --------------------- ----------------

default    1          Dual      Yes         None                                            Included

prmt-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

test-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

Einschränkung einer der benannten VLAN-Berechtigungen auf bestimmte Org "org" in unserem Beispiel.

UCSmin-B# scope org

UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

VLAN Permit:

Name

----

prmt-vlan

Fehler werden generiert"Es gibt mehrere VLANs mit ID 40, für die unterschiedliche Zugriffsrechte konfiguriert wurden."

UCSmin-B# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Lösung

Problemumgehung/Behebung: Weisen Sie entweder gleiche VLAN-Berechtigungsbeschränkungen zu, oder entfernen Sie die Beschränkungen aus allen benannten VLANs mit derselben VLAN-ID. In beiden Fällen werden die Alarme gelöscht.

Entfernen von VLAN-Berechtigungsbeschränkungen:

UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Hinzufügen von VLAN-Berechtigungsbeschränkungen:

UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.