Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Überprüfen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Einrichtung des Netzwerks der Unified Computing System-E-Serie (UCS-E) durch die Bridge Virtual Interface (BVI) und Bridge Domain Interfaces (BDI) beschrieben. BVI ist eine routbare logische Layer-3-Schnittstelle, die physische Schnittstellen in einer logischen Gruppe gruppiert. BVIs werden auf Routern der Integrated Service Router (ISR) G2-Serie verwendet. BDI ist eine logische Schnittstelle, die den bidirektionalen Datenfluss zwischen einem überbrückten Layer-2-Netzwerk (L2) und einem gerouteten Layer-3-Netzwerk (L3) ermöglicht. Die BDI-Schnittstelle wird auf Routern der Serie ISR 4000 verwendet.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Kenntnis des gerouteten (L3) und überbrückten (L2) Datenverkehrs

- Grundkenntnisse im Bereich IP-Netzwerke und -Routing

- Grundkenntnisse von virtuellen Systemen und Hypervisoren

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- UCS Server-Module der E-Serie

- Integrated Services Router (ISR) G2 (3900)

- ISR 4000 (4451)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Einfache Einrichtung mit ISR4k und BDI:

Einfache Einrichtung mit ISR G2 (3900) und BVI:

Konfigurationen

Konfigurationsbeispiel für ISR4K und BDI:

Router(config)# vlan 20

!

Router(config)#interface BDI20

Router (config-if)# ip address 192.168.7.1 255.255.255.0

Router(config-if)# encapsulation dot1Q 20

Router(config-if)# end

!

Router(config)# ucse subslot 0/1

Router(config-ucse)# imc access-port shared-lom console

Router(config-ucse)# imc ip address 192.168.254.3 255.255.255.0 default-gateway 192.168.254.1

!

Router(config)# interface ucse0/1/0

Router(config-if)# ip unnumbered Loopback1

Router(config-if)# carrier-delay 60

Router(config-if)# no negotiation auto

Router(config-if)# switchport mode trunk

Router(config-if)# no mop enabled

Router(config-if)# no mop sysid

!

Router(config)#interface ucse0/1/1

Router(config-if)# no ip address

Router(config-if)# no negotiation auto

Router(config-if)# switchport mode trunk

Router(config-if)# no mop enabled

Router(config-if)#  no mop sysid

Router(config-if)# service instance 20 ethernet

Router(config-if-srv)#encapsulation dot1q 20

Router(config-if-srv)#bridge-domain 20

Konfigurationsbeispiel für ISR G2 und BVI:

Router(config)#interface ucse2/0

Router(config-if)# ip unnumbered BVI1

Router(config-if)#service-module heartbeat-reset disable

Router(config-if)# imc ip address 192.168.13.2 255.255.255.0 default-gateway 192.168.13.1

Router(config-if)# imc access-port shared-lom console

Router(config-if)#bridge-group 1

!

Router(config)# interface ucse2/1

Router(config-if)# switchport mode trunk

Router(config-if)#no ip address

!

Router(config)# interface BVI1

Router(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

Router(config-if)#end

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Überprüfen Sie den BDI-Status mit dem folgenden Befehl:

Router# show bridge-domain 20

Bridge-domain 20 (2 ports in all)

State: UP                    Mac learning: Enabled

Aging-Timer: 300 second(s)

BDI20  (up)

ucse0/1/1 service instance 20

AED MAC address    Policy  Tag       Age  Pseudoport

-   00C1.64AF.7CF3 to_bdi  static    0    BDI20  >>

0   000C.29DC.297B forward dynamic   299  ucse0/1/1.EFP20

Überprüfen Sie den BVI-Schnittstellenstatus mit dem folgenden Befehl:

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address        OK?   Method  Status    Protocol

ucse2/0                    192.168.13.1    YES    unset       up          up

ucse2/1                    unassigned       YES    unset       up          up

BVI1                         192.168.13.1     YES   NVRAM   up          up

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie zur Fehlerbehebung bei Ihrer Konfiguration verwenden können.

Führen Sie folgende Befehle aus, um den Status des UCS-E-Moduls zu überprüfen:

Router# ucse subslot 2/0 status

Service Module is Cisco ucse2/0

Service Module supports session via TTY line 67

Service Module is in Steady state

Service Module reset on error is disabled

Service Module heartbeat-reset is disabled

Router# ucse subslot 2/0 statistics

Module Reset Statistics:

CLI reset count = 0

CLI reload count = 1

Registration request timeout reset count = 0

Error recovery timeout reset count = 0

Module registration count = 2

Führen Sie diesen Befehl aus, um den Router-Bestand zu überprüfen:

Router# show inventory

NAME: "CISCO3925-CHASSIS", DESCR: "CISCO3925-CHASSIS"

PID: CISCO3925-CHASSIS , VID: V01 , SN: FTX1425A55N

………………………………………

NAME: "Cisco UCS E-Series Double Wide Intel Performance level 4 Generation with PCIe support on Slot 2",

DESCR: "Cisco UCS E-Series Double Wide Intel Performance level 4 Generation with PCIe support"

PID: UCS-E140DP-M1/K9  , VID: V01 , SN: FOC16270UHN

Führen Sie diesen Befehl aus, um den Schnittstellenstatus zu überprüfen:

Router# show ip interface brief

Interface    IP-Address      OK? Method     Status                         Protocol

ucse2/0     192.168.13.1    YES unset        up                                 up

ucse2/1     unassigned      YES unset         up                                 up

BVI1          192.168.13.1    YES NVRAM    administratively down  down

Zugehörige Informationen

- BVI (Bridge Virtual Interface) und BDI (Bridge Domain Interface)

- Erste Schritte für Cisco UCS Server der E-Serie und die Cisco UCS Network Compute Engine der E-Serie

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems