Inhalt

Einführung

Verwendete Komponenten

Vorgehensweise

Fehlerbehebung bei häufigen Registrierungsproblemen:

Szenario 1: Das Admin-Kennwort für die UCS-Domäne ist falsch, wenn die Domäne von UCS Central registriert wird.

Szenario 2: Die UCS Central- und UCS Domain Time werden nicht synchronisiert.

Szenario 3: Bei der Registrierung von der UCS-Domäne wird ein falscher geheimer Schlüssel eingegeben.

Szenario 4: UCS Central kann bei der Registrierung nicht mit UCS Manager kommunizieren.

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Schritte zur Registrierung von Cisco Unified Computing System - UCS-Domänen bei UCS Central. Vor UCS Central Version 1.5 konnte die Registrierung nur über UCS Manager erfolgen. Ab Version 1.5 kann die Registrierung sowohl von UCS Central als auch von UCS Manager erfolgen.

Verwendete Komponenten

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

Alle verwendeten Geräte sind Laborgeräte.

Vorgehensweise

Registrierungsprozess über die UCS-Domäne:

Starten Sie UCS Manager, und klicken Sie auf Admin-> Communication Management-> UCS Central.

Wählen Sie Bei UCS Central registrieren aus.

Geben Sie den Hostnamen/die IP-Adresse und den Shared Secret von UCS Central ein (immer eine Best Practice zur Registrierung von UCS Central unter Verwendung des Hostnamens, da die IP-Adresse mit dem DNS-Eintrag geändert werden kann, während die Domäne registriert ist), und klicken Sie auf OK, um die Registrierung zu starten.

Policy Resolution Control kann während der Registrierung festgelegt werden. Sie kann auch nach der Registrierung geändert werden.

Überwachen Sie den FSM-Status (Finite State Machine), um den Registrierungsprozess zu überprüfen.

Registrierungsprozess über UCS Central:

Starten Sie UCS Central, klicken Sie auf Systemtools und gehen Sie zu Domain Management.

Klicken Sie in der rechten Ecke auf Register Domain (Domäne registrieren).

Geben Sie den UCS-Domänen-Hostnamen/die IP-Adresse, den Admin-Benutzernamen und das Kennwort ein. Wählen Sie den Hostnamen/die IP-Adresse von UCS Central aus, und klicken Sie auf Registrieren. (Best Practice zur Registrierung von UCS Central unter Verwendung des Hostnamens als IP-Adresse kann immer mithilfe des DNS-Eintrags geändert werden, während die Domäne registriert ist.)

Der FSM-Status kann über die Registerkarte Konfigurationsstatus überwacht werden.

Fehlerbehebung bei häufigen Registrierungsproblemen:

Szenario 1: Das Admin-Kennwort für die UCS-Domäne ist falsch, wenn die Domäne von UCS Central registriert wird.

Beheben: Korrigieren Sie das Administratorkennwort, und versuchen Sie die Registrierung erneut.

FSM-Status von UCS Central

Szenario 2: Die UCS Central- und UCS Domain Time werden nicht synchronisiert.

Beheben: Synchronisieren Sie die Uhrzeit in UCS Central und in der UCS-Domäne, und versuchen Sie die Registrierung erneut.

Die Uhrzeit können Sie über den unten stehenden Link unter Erzwungene Zeitsynchronisierung in UCS Manager korrigieren.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

FSM-Status von UCS Manager

Szenario 3: Bei der Registrierung von der UCS-Domäne wird ein falscher geheimer Schlüssel eingegeben.

Beheben: Geben Sie den rechten geheimen Schlüssel ein, und versuchen Sie die Registrierung erneut.

Unter dem unten angezeigten Link können Sie den gemeinsamen geheimen Schlüssel zurücksetzen.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

FSM-Status von UCS Manager

Szenario 4: UCS Central kann bei der Registrierung nicht mit UCS Manager kommunizieren.

Beheben: Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation zwischen UCSM und UCS Central über 443 nicht durch eine Firewall blockiert wird.

FSM-Status von UCS Manager