Inhalt

Einführung

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Vorgehensweise

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Aktualisieren einer einzelnen Domäne von UCS Central beschrieben.

Zuvor planten die Benutzer Infrastruktur-Firmware-Updates pro Domänengruppe. Cisco UCS Central 1.5 hat diese Funktion geändert. Jetzt planen Sie Infrastruktur-Firmware-Updates für bestimmte Domänen oder Domänen, die einer Domänengruppe zugewiesen sind, mithilfe von Wartungsgruppen und Tags.

Verwendete Komponenten

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

Alle verwendeten Geräte sind Laborgeräte.

Konfigurieren

Sie können je nach Produktfamilie Infrastruktur-Firmware-Updates für eine Domäne, mehrere Domänen oder Domänen einer Domänengruppe auslösen. Beispielsweise können Sie die Infrastruktur-Firmware auf allen Cisco UCS Mini-Systemen aktualisieren und keine der Blade-Server aktualisieren. Ein weiteres Beispiel ist, dass Sie alle Wartungsgruppen an der Westküste aktualisieren können, aber keine an der Ostküste. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die erforderlichen ersten Schritte.

Vorgehensweise

Klicken Sie in UCS Central auf das Toolsymbol, um das Firmware-Management für die Infrastruktur zu starten. Die Schritte für das Firmware-Upgrade werden aufgelistet.

Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass die UCS-Domäne bei UCS Central registriert ist.

Weitere Informationen finden Sie im Cisco UCS Central-Einführungsleitfaden.

Schritt 2 Stellen Sie bei der Registrierung sicher, dass die Richtlinienauflösung für die Infrastruktur- und Katalog-Firmware als global festgelegt ist.

Richtlinienauflösung von UCS Central

Richtlinienauflösung von UCS Manager

Schritt 3 Laden Sie das entsprechende Infrastruktur-Firmware-Image aus der Image-Bibliothek herunter.

Sie kann manuell mit der Option "Firmware-Bündel importieren" heruntergeladen werden.

Das Image kann direkt von Cisco.com heruntergeladen werden, wenn die Anmeldeinformationen für den Benutzer im Cisco.com-Konto festgelegt sind.

Schritt 4 Wartungsgruppen-Tag erstellen

Wartungsgruppen-Tag kann pro Domänengruppe angewendet werden.

Wartungsgruppen-Tag kann pro Domäne angewendet werden. Wir werden uns einzeln auf die Domäne beziehen.

Sie können überprüfen, ob das erstellte Tag unter Tag-Management den Tag-Typ als Wartungsgruppe hat.

In Schritt 5 der Domäne wird das neu erstellte Tag

Schritt 6 Starten Sie das Firmware-Management der Infrastruktur über das Toolsymbol.

Infrastruktur-Firmware-Management

Wählen Sie das Tag für die Wartungsgruppe, die Infrastruktur-Firmware-Version und die Kalenderversion aus.

Firmware-Aktualisierung der Infrastruktur

Wählen Sie im Feld Für die Installation erforderliche Benutzerbestätigung aus, ob für die Aktualisierung eine Bestätigung des Anwenders erforderlich ist. Wenn sie aktiviert ist, müssen Sie die Aktualisierungsanforderung manuell bestätigen, bevor die Domäne aktualisiert wird. In diesem Fall haben wir es als aktiviert eingestellt.

Überwachen Sie die betroffenen Domänen, und warten Sie, bis die ausstehende Bestätigung auf 1 festgelegt ist.

Schritt 7 Unter den ausstehenden Aktivitäten können Sie den Status Ausstehende Bestätigung bestätigen, um mit der Aktualisierung zu beginnen.