Inhalt

Einleitung

Szenarien, bei denen eine UCS Central (UCSC)-Wiederherstellung aus einer vollständigen Sicherung erforderlich ist

Schrittweiser Prozess zur Wiederherstellung von UCS Central

1. Erfassen SieBackups von einem aktiven UCS Central-Computer.

(a) Wählen Sie im Menü "Tools" die Option "Sichern und Wiederherstellen".

(b) Wählen Sie die Backup-Option.

(c) Erstellen Sie die Sicherungsdatei.

2. Laden Sie die Sicherungsdatei herunter und kopieren Sie sie mithilfe des Client-Tools (FileZilla) auf den lokalen FTP-Server.

3. Laden Sie das virtuelle Appliance-Image (OVA) von UCS Central von der Cisco Software-Download-Site herunter.

4. Installieren Sie OVA auf einem beliebigen Hypervisor-Host als virtuelles System oder auf einem Bare-Metal-Host.

5. Greifen Sie von der KVM-Konsole auf das virtuelle System zu, und wählen Sie Wiederherstellungsvorgang aus.

6.Geben Sie die Netzwerkanmeldeinformationen zusammen mit den FTP-Anmeldeinformationen und dem Dateipfad für die Übertragung der Sicherungsdatei an.

7. Beim Hochfahren des Computers werden die Netzwerkanmeldeinformationen aus der Sicherungsdatei zusammen mit der Kennwortoption angezeigt.

8. Weisen Sie die Netzwerkanmeldeinformationen über die Konsole erneut zu. Verwenden Sie hierzu die Befehlsoption, um GUI-Zugriff auf UCS Central zu erhalten.

9. Der Zugriff auf die UCSC-Benutzeroberfläche muss über die zugewiesene IP-Adresse möglich sein, um die genaue Fehlerstatuszusammenfassung des Quellcomputers wiederzugeben.

Einleitung

In diesem Dokument werden die Szenarien und die erforderlichen schrittweisen Verfahren beschrieben, um eine vollständige Sicherung eines UCS Central-Systems durchzuführen und dieses auf einem neuen System wiederherzustellen.

Szenarien, bei denen eine UCS Central (UCSC)-Wiederherstellung aus einer vollständigen Sicherung erforderlich ist

1. Laborrekreation für Produktions-UCS Central: Wenn die Laborumgebung für die UCS Central-Produktionskonfiguration neu erstellt werden muss.

2. Disaster Recovery (DR): Im Fall eines Disaster Recovery-Szenarios, bei dem eine Wiederherstellung aus einem Backup erforderlich ist.

3. Nicht unterstützter direkter Upgrade-Pfad: Wenn das Upgrade der Zielversion nicht direkt von der aktuellen Version unterstützt wird (Beispiel:- Es gibt keinen direkten Upgrade-Pfad zu Cisco UCS Central Version 2.1(1a) von früheren Versionen).

Anmerkung: Die Wiederherstellung von Backups auf Cisco UCS Central Version 2.1(1a) wird ab Version 2.0(1s) unterstützt.

Schrittweiser Prozess zur Wiederherstellung von UCS Central

1. Erfassen Sie das Backup vom laufenden UCS Central-System.

(a) Wählen Sie im Menü "Tools" die Option "Sichern und Wiederherstellen".

(b) Wählen Sie die Option Backup.

(c) Erstellen Sie die Sicherungsdatei.

2. Laden Sie die Sicherungsdatei herunter und kopieren Sie sie mithilfe des Client-Tools (FileZilla) auf den lokalen FTP-Server.

[Der Schritt gilt für den Fall, dass Remote Copy auf FTP nicht konfiguriert ist]

3. Laden Sie das Virtual Appliance-Image (OVA) des UCS Central von der Cisco Software-Download-Site herunter.

4. Installieren Sie OVA auf einem beliebigen Hypervisor-Host als virtuelles System oder auf einem Bare-Metal-Host.

5. Greifen Sie von der KVM-Konsole auf das virtuelle System zu, und wählen Sie Wiederherstellungsvorgang aus.

6. Geben Sie die Netzwerkanmeldeinformationen sowie die FTP-Anmeldeinformationen und den Dateipfad für die Übertragung der Sicherungsdatei an.

7. Beim Hochfahren des Computers werden die Netzwerkanmeldeinformationen aus der Sicherungsdatei zusammen mit der Kennwortoption angezeigt.

8. Weisen Sie die Netzwerkanmeldeinformationen über die Konsole erneut zu. Verwenden Sie hierzu die Befehlsoption, um GUI-Zugriff auf UCS Central zu erhalten.

[ Schritt gilt, wenn sich die neue IP-Konfiguration (aus Schritt 6) von der IP des UCSC-Quellcomputers unterscheidet. ]

Weitere Informationen finden Sie in den Verfahren, Richtlinien und Empfehlungen:- Ändern der Cisco UCS Central-IP-Adresse

9. Der Zugriff auf die UCSC-Benutzeroberfläche muss über die zugewiesene IP-Adresse möglich sein, um die genaue Fehlerstatuszusammenfassung des Quellcomputers wiederzugeben.