Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Erstellen der vNIC und Festlegen des nativen iSCSI-VLANs

iSCSI vNIC-Konfiguration

Konfigurieren des Initiators

iSCSI-BOOT-Parameter

Überprüfung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird die Konfiguration der iSCSI-Konfiguration in der Unified Computing System Central-Domäne (UCS-C) beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Unified Computing System Central-Domäne (UCSC)

- Unified Computing System Manager-Domäne (UCSM)

- Netzwerkkonfiguration

- vNIC-Konfiguration

- iSCSI

Verwendete Komponenten

- UCS Central

- UCS-Manager

- Firmware-Version UCSC 2.0(1q)

- Firmware-Version UCSM 4.1(3k)

- Cisco B200 M5

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Erstellen der vNIC und Festlegen des nativen iSCSI-VLANs

1. Um eine neue LAN-Richtlinie zu erstellen, navigieren Sie zur Registerkarte Navigation > Klicken Sie auf Create LAN connectivity Policy (LAN-Verbindungsrichtlinie erstellen), und es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die neue Richtlinie konfigurieren können.

2. Fügen Sie der erstellten LAN-Richtlinie eine neue vNIC hinzu.

3. Nachdem die vNIC erstellt wurde, navigieren Sie zur Registerkarte VLAN und wählen Sie das iSCSI-VLAN aus, das als nativ festgelegt werden muss.

iSCSI vNIC-Konfiguration

1. Navigieren Sie in derselben LAN-Richtlinie, die erstellt wurde, zu iSCSI vNIC, und erstellen Sie eine neue iSCSI vNIC. Vergessen Sie nicht, dass der Name mit dem zuvor konfigurierten vNIC übereinstimmen muss. Sobald der Name bereits konfiguriert ist, wird die Overlay-vNIC angezeigt, und das VLAN muss nativ sein.

Konfigurieren des Initiators

1. Um den Initiator zu konfigurieren, navigieren Sie zur Navigationsregisterkarte, und klicken Sie dann auf Create IP Pool (IP-Pool erstellen). Daraufhin wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die neue Richtlinie konfigurieren können.

2. Erstellen Sie die Initiator-IP-Adresse, und konfigurieren Sie dann das Subnetz und das Standardgateway.

.

3. Verknüpfen Sie den IP-Pool, der innerhalb der zuvor erstellten LAN-Richtlinie erstellt wurde. Wählen Sie zu diesem Schritt die Option LAN policy > iSCSI vNIC > Identifiers (LAN-Richtlinie > iSCSI vNIC > Bezeichner).

4. Um den Initiatornamen zu konfigurieren, navigieren Sie zu Ihrem Serviceprofil, und klicken Sie auf Statische IDs konfigurieren > Identifikatoren > IQN, und konfigurieren Sie die statische IQN-Adresse.

iSCSI-BOOT-Parameter

1. Um eine neue Boot-Richtlinie zu erstellen, navigieren Sie zur Navigationsregisterkarte, und klicken Sie dann auf Create Boot Policy (Boot-Richtlinie erstellen). Daraufhin wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die neue Richtlinie konfigurieren können.

2. Klicken Sie auf Bootreihenfolge, und fügen Sie den iSCSI-Boot hinzu. Wenn die Boot-Richtlinie der Richtlinie bereits hinzugefügt wurde, klicken Sie auf den iSCSI-Zielnamen und die gewünschte IP-Adresse, und konfigurieren Sie ihn. Ordnen Sie die Boot-Richtlinie dann dem Serviceprofil zu.

3.- Ordnen Sie das Serviceprofil dem gewünschten Server zu.

Überprüfung

Beispiel für eine erfolgreiche Verbindung:

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

Fehlerbehebung

1. Dieses Beispiel zeigt einen Konfigurationsfehler, wenn der Name der vNICs nicht korrekt ist. Stellen Sie sicher, dass der Name der vNIC und der iSCSI vNIC richtig konfiguriert sind:

2. Dieses Beispiel zeigt eine Konfiguration, wenn der Ping fehlschlägt:

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

Es wird vorgeschlagen,

- Bestätigen Sie, dass die iSCSI-Parameter ordnungsgemäß konfiguriert sind.

- Überprüfen der MTU

- Überprüfen Sie, ob die iSCSI-Boot-Optionen richtig konfiguriert sind.

- Bestätigen, ob das VLAN konfiguriert ist

- Überprüfen Sie, ob Ihr VLAN an den Schnittstellen zugelassen ist:

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- Bestätigen Sie, dass Fabric Interconnect die MAC-Adresse erfasst:

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

Zugehörige Informationen

- UCS iSCSI-Boot-Konfigurationsbeispiel

- iSCSI-Konfiguration