Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Vorgehensweise

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Platzierungsrichtlinie konfiguriert und dem VCON vNIC/vHBA zugeordnet wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Hardwareversionen:

- UCS Central 2.0(1a)

- Alle verwendeten Geräte sind Laborgeräte.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Vorgehensweise

Schritt 1: Wie im Bild gezeigt, wählen Sie in der Aktionsleiste Create a Host Interface Placement Policy (Richtlinie für die Platzierung von Hostschnittstellen erstellen) aus.

Schritt 2: Geben Sie die erforderliche Konfiguration unter der Platzierungsrichtlinie an.

Dabei kann es sich um Folgendes handeln:

Linear Ordered (Lineare Reihenfolge) - Die virtuellen Steckplätze werden in der richtigen Reihenfolge zugewiesen.

Round Robin - Die virtuellen Steckplätze werden nacheinander zugewiesen.

Alle - Alle konfigurierten vNICs und vHBAs können zugewiesen werden. Dies ist die Standardeinstellung.

Zugeordnet - vNICs und vHBAs müssen explizit zugewiesen werden.

Exclude Dynamic (Dynamisch ausschließen): Dynamische vNICs und vHBAs können nicht zugewiesen werden.

Nicht zugewiesene ausschließen: Nicht zugewiesene vNICs und vHBAs können nicht zugewiesen werden.

usNIC ausschließen - usNIC-vNICs können nicht zugewiesen werden.

Schritt 3: Um die konfigurierte Richtlinie unter Serviceprofil-/Serviceprofilvorlage zuzuordnen, navigieren Sie zu Edit options > Policies > Host Interface Placement test2 (Optionen bearbeiten > Richtlinien > Host Interface Placement Test2), wie im Bild gezeigt:

Schritt 4: Untersuchen Sie das Serviceprofil bzw. die Serviceprofilvorlage, klicken Sie auf das Symbol Extras und wählen Sie Configure Interface Placement (Schnittstellenplatzierung konfigurieren), wie im Bild gezeigt:

Schritt 5: Konfigurieren der erforderlichen Optionen

Wählen Sie aus, ob die manuelle Schnittstellenplatzierung aktiviert/deaktiviert werden soll.

Fügen Sie das vNICS hinzu, und konfigurieren Sie ggf. den Host-Port.

Wählen Sie die Voreinstellungen für die Auswahl virtueller Steckplätze für jeden virtuellen Steckplatz aus.

Dabei kann es sich um Folgendes handeln:

Alle - Alle konfigurierten vNICs und vHBAs können zugewiesen werden. Dies ist die Standardeinstellung.

Zugeordnet - vNICs und vHBAs müssen explizit zugewiesen werden.

Exclude Dynamic (Dynamisch ausschließen): Dynamische vNICs und vHBAs können nicht zugewiesen werden.

Nicht zugewiesene ausschließen: Nicht zugewiesene vNICs und vHBAs können nicht zugewiesen werden.

usNIC ausschließen - usNIC-vNICs können nicht zugewiesen werden.

Schritt 6: Klicken Sie in PCI Order (PCI-Reihenfolge) auf die Pfeile nach oben und unten, um die Bestellung anzuordnen.

Hinweis: Wenn Manual Interface Placement (Manuelle Schnittstellenplatzierung) aktiviert ist, ist die PCI-Reihenfolge schreibgeschützt.

Zugehörige Informationen

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems