Inhalt

Einführung

Bevor Sie beginnen

Vorgehensweise

Cisco UCS-Referenzdokumentation für M4/M5-Server mit M.2/integriertem SATA RAID-Controller und Linux

Serie B

C-Serie

S-Serie

Einführung

Bei der Installation auf Rackmount-Servern der Serie M4 oder M5 hat das Betriebssystem Probleme mit dem integrierten RAID-Controller und der Installation auf den richtigen Laufwerken.

Dieses Dokument hilft Ihnen, das Problem der richtigen Module und Laufwerke zu beheben, die für SuSE-Betriebssysteme geladen werden.

Durch dieses Verfahren wurden die Schritte zur Installation von SuSE vereinfacht. Sie ermöglicht es Ihnen, die SuSE-Installations-ISO als virtuelle CD/DVD und die Treiberdatei dd.img als virtuelle Diskette oder virtuelle Wechseldatenträger gleichzeitig zuzuordnen.   Bitte beachten Sie, dass bei der Initialisierung des Installationsassistenten der Datenträger als separater Datenträger/Partition angezeigt werden kann, dann was installiert werden soll. Dies kann zu Verwirrung führen, da Linux-Module im Installer geladen werden. Um dies zu beheben, befolgen Sie bitte die Schritte unten in diesem Dokument, um die Festplattennomenklatur für die Installation von M.2 beizubehalten.

Beitrag von Josh Good; Cisco TAC-Engineer

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie diesen Treiber auf einem integrierten Controller installieren, müssen Sie auf dem integrierten Controller eine RAID-Festplattengruppe konfigurieren, die die Laufwerke steuert, auf denen das Betriebssystem installiert werden soll (pSATA und/oder sSATA).

Um auf das Konfigurationsprogramm zuzugreifen, öffnen Sie das BIOS-Setup-Dienstprogramm, gehen Sie zur Registerkarte Erweitert, und wählen Sie dann die Dienstprogramminstanz für den integrierten Controller aus:

Wählen Sie für pSATA die Option LSI Software RAID Configuration Utility (SATA) aus.

Für sSATA wählen Sie LSI Software RAID Configuration Utility (sSATA).

Vorgehensweise

Installieren des SUSE Linux Enterprise Server-Treibers für LSI MegaSR Software RAID

Informationen zu den jeweiligen unterstützten Betriebssystemversionen finden Sie in der Hardware- und Software-Kompatibilitätsmatrix für Ihre Serverversion.

Dieses Thema beschreibt die Neuinstallation des SLES-Treibers auf Systemen mit dem integrierten MegaRAID-Stack.

Hinweis

Wenn Sie einen integrierten RAID-Controller mit Linux verwenden, müssen sowohl der pSATA-Controller (falls aktiviert) als auch der sSATA-Controller auf den LSI SW RAID-Modus eingestellt werden.

Schritt 1

Laden Sie zum Installieren von der virtuellen Festplatte die ISO-Treiber der Cisco UCS C-Serie herunter, und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 2

Extrahieren Sie die Datei dud.img, die den Treiber enthält:

a) Brennen Sie das ISO-Image auf eine Festplatte.

b) Durchsuchen Sie den Inhalt der Treiber-Ordner zum Speicherort der integrierten MegaRAID-Treiber: /<OS>/Storage/Intel/C600-M5/..

c) Im Ordner SLES für Ihre Version ist die dud-<Treiberversion>.img-Datei in einer komprimierten .gz-Datei enthalten. Extrahieren Sie die .img-Datei aus der GZ-Datei.

d) Kopieren Sie die Datei dud-<Treiberversion>.img an einen temporären Speicherort auf Ihrer Workstation.

Schritt 3

Starten Sie die Installation des Linux-Treibers. Melden Sie sich bei der Cisco IMC-Schnittstelle des Servers an.

Schritt 4

Starten Sie ein Virtual KVM-Konsolenfenster, und klicken Sie auf die Registerkarte Virtual Media.

a) Klicken Sie auf Bild hinzufügen und wählen Sie die ISO-Datei für die Remote-SLES-Installation aus.

Hinweis: Eine ISO-Datei kann nur als virtuelle CD/DVD zugeordnet werden.

b) Klicken Sie erneut auf Bild hinzufügen und wählen Sie Ihre Datei dud-<Treiberversion>.img aus.

Hinweis: Eine IMG-Datei kann nur als virtuelle Diskette oder als virtuelle Wechseldiskette zugeordnet werden.

c) Aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte Zugeordnet für die Medien, die Sie gerade hinzugefügt haben, und warten Sie dann, bis die Zuordnung abgeschlossen ist.

Schritt 5

Schalten Sie den Zielserver aus und wieder ein.

Schritt 6

Drücken Sie F6, wenn Sie beim Start die F6-Eingabeaufforderung sehen. Das Fenster Startmenü wird geöffnet.

Schritt 7

Wählen Sie im Boot Manager-Fenster die ISO-Installationsdatei SLES aus, und drücken Sie die Eingabetaste.

Die SLES-Installation beginnt, wenn das Image gestartet wird.

Schritt 8

Wenn der erste SLES-Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie Installation aus.

Schritt 9

Drücken Sie e, um die Installationsparameter zu bearbeiten.

Schritt 10

Fügen Sie den folgenden Parameter an das Ende der Zeile an, die mit linuxefi beginnt:

brokenmodules=ahci

Schritt 11

Optional: Um während der Installation detaillierte Statusinformationen anzuzeigen, fügen Sie der Zeile, die mit linuxefi beginnt, den folgenden Parameter hinzu:

splash=verbose

Schritt 12

Drücken Sie Strg+x, um die Installation zu starten.

Die Installation wird fortgesetzt. Das Installationsprogramm findet den LSI-Treiber automatisch im

dud-<Treiberversion>.img-Datei, die Sie bereitgestellt haben. Bei ausführlichen Statusmeldungen sehen Sie den Treiber, der installiert wird, wenn das LSI MegaRAID SW RAID-Modul aufgeführt wird.

Schritt 13

Befolgen Sie den Installationsassistenten von SLES, um die Installation abzuschließen. Überprüfen Sie die Installation des Treibers, wenn Sie den Bildschirm "Vorgeschlagene Partitionierung" erreichen:

a) Wählen Sie im Bildschirm "Empfohlene Partitionierung" die Option Expert Partitioner.

b) Navigieren Sie zu Linux > Hard Disks, und überprüfen Sie, ob ein Gerät für die

LSI - LSI MegaSR-Treiber. Das Gerät kann als anderer Typ als sda aufgeführt sein. Beispiel:

dev/sdd: LSI - LSI MegaSR

Wenn kein Gerät aufgeführt ist, wurde der Treiber nicht richtig installiert. In diesem Fall wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte.

Schritt 14

Wenn die Installation abgeschlossen ist, starten Sie den Zielserver neu.

Cisco UCS-Referenzdokumentation für M4/M5-Server mit M.2/integriertem SATA RAID-Controller und Linux

Serie B

B200-m5 mit M.2-Linux zur Storage-Installation

B480-m5 mit M.2-Linux zur Storage-Installation

C-Serie

C220-m4 M.2-Linux für die Storage-Installation

C220-M5 mit M.2-Linux für die Storage-Installation

C240-m4 mit M.2 Linux installieren

C240-m5 mit M.2 Storage-Installations-Linux

C480-m5- mit M.2 Speicher-Installationslinux

C480-m5-ML mit M.2 Speicher installieren Linux

S-Serie

S3260-M5 mit integriertem m.2/SSD-SATA-Controller