Inhalt

Einführung

Szenario 1. Integration von VIC 14XX in UCSM

Direkte Verbindung mit UCS Fabric Interconnect

Eine einzige Leitung ist mit UCS Fabric Interconnect verbunden.

Szenario 2. VIC 14XX im Standalone-Modus

Konfigurieren des Port-Channel-Modus über die CIMC-Befehlszeile

Szenario 3. VIC 14XX im Standalone-Modus im Port-Channel - mit LACP

Details zum FEC-Modus (Forward Error Correction):

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt das Verfahren, das nur verfügbar ist, wenn ein Netzwerkadapter der Cisco Unified Computing System (UCS) C-Serie 14XX verwendet wird.

Szenario 1. Integration von VIC 14XX in UCSM

Implementierungsdetails:

VIC 14xxs haben 4 Ports. Wenn Port-Channel aktiviert ist, muss Port 1-2 zum gleichen Switch/FI und Port 3-4 zu einem anderen Switch/FI gehen.

Port-Channel-Modusänderungen werden nur im Stand-alone-Modus unterstützt (Im UCSM-Modus muss der Port-Channel immer aktiviert werden (Standard), daher gibt es keine Option, den Modus zu ändern.

Direkte Verbindung mit UCS Fabric Interconnect

Eine einzige Leitung ist mit UCS Fabric Interconnect verbunden.

Szenario 2. VIC 14XX im Standalone-Modus

Implementierungsdetails:

Die Änderung des Port-Channel-Modus wird nur im Stand-alone-Modus unterstützt.

Deaktivieren oder aktivieren Sie das hervorgehobene Kontrollkästchen, um den Port-Channel-Modus im Standalone-Modus zu DEAKTIVIEREN oder ZU AKTIVIEREN.

* Wenn PC aktiviert ist: im Uplink-Port-Feld werden nur zwei Schnittstellen oder Uplink angezeigt, um vNIC zu erstellen.

Po1 - mit physischen Ports 1 und 2 gebündelt

Po2 - mit physischen Ports 3 und 4 sind gebündelt

* Wenn PC deaktiviert ist: Im Uplink-Port-Feld sollten 4 Ethernet-Schnittstellen (Eth 0,1,2,3) aktiv sein, um vNICs zu erstellen.

Hinweis: Wenn Sie die Port-Channel-Konfiguration ändern, werden alle zuvor erstellten vNICs und vHBAs gelöscht, und die Konfiguration wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Konfigurieren des Port-Channel-Modus über die CIMC-Befehlszeile

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

Nach dem Port-Channel-Modus-Switch gehen vNIC-Konfigurationen verloren, und es werden neue Standard-vNICs erstellt.

Möchten Sie fortfahren?[y|N]y

Warnung: Port-Channel-Modus ändern

- Alle vNIC-Konfigurationen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- Neue VNIC-Adaptereinstellungen werden beim nächsten Serverrücksetzen wirksam.

- Bitte setzen Sie den Server zurück, bevor Sie eine weitere Konfiguration vornehmen.

Szenario 3. VIC 14XX im Standalone-Modus im Port-Channel - mit LACP

Bei aktiviertem Standard-Port-Channel ist ein Switch-abhängiger Port-Channel vom Betriebssystem auf dem Server über eine Verbindung von der VIC 1455/1457 zu jedem TOR-Switch in Multi-Chassis-Trunking (MCT) möglich. Beispiele für MCT sind VPC von Cisco oder mLAG, die von Switches von Drittanbietern unterstützt werden.

Achtung: Bei Dual-Link zu jedem TOR und mit Standard-Port-Channel auf der VIC ist ein Switch-abhängiger Port-Channel nicht vom Betriebssystem auf dem Server möglich. In diesem Fall muss für jeden TOR ein Port-Channel ohne LACP erstellt werden, und ein VPC wie MCT-Port-Channel, der mehrere TOR-Switches umfasst, ist nicht möglich.

Eine weitere wichtige Erkenntnis:

LACP wird von den Standardswitches in ESXi nicht unterstützt. Der Kunde benötigt einen DVS-Switch, um LACP zu unterstützen.

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

Details zum FEC-Modus (Forward Error Correction):

Der FEC-Modus ist nur für die Verbindungsgeschwindigkeit von 25G verfügbar. Auf den 14xx-Adaptern muss der auf dem Adapter eingestellte FEC-Modus mit dem FEC-Modus des Switches übereinstimmen. Andernfalls wird der Link nicht angezeigt.

Der Standardwert ist "Auto" (Automatisch).

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

Link State: LinkDown

Encapsulation Mode: CE

Admin Speed: Auto

Operating Speed: -

Link Training: N/A

Admin FEC Mode: cl74

Operating FEC Mode: Off

Connector Present: NO

Connector Supported: N/A

Connector Type: N/A

Connector Vendor: N/A

Connector Part Number: N/A

Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

Bekannter Fehler: CSCvp97248     Der Auto FEC-Modus auf VIC 14xx-Adaptern sollte je nach eingesetztem Transceiver geändert werden.

Zugehörige Informationen

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme