Inhalt

Einführung

Kompatibilität mit SFP

Teilenummer für LPe31002-M6: UCSC-PCIE-BD16GF:

Teilenummer für LPe32002-M2: UCSC-PCIE-BD32GF:

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die kompatiblen SFP-Steckdosen (Small Form-Factor Pluggables). Broadcom ist für Emulex LPe31002-M6, Teilenummer: UCSC-PCIE-BD16GF und Emulex LPe32002-M2, Teilenummer: UCSC-PCIE-BD32GF

Möglicherweise sehen Sie im BIOS einen Fehler mit der Angabe "Unsupported Optic Installed" (Nicht unterstützte optische Installation installiert), wenn falsches SFP in Emulex installiert ist.

Drücken Sie F2 während des Bootvorgangs, um zu BIOS > Registerkarte Erweitert > Emulex LPe31002-M6 > Nach Glasfasergeräten suchen oder Ziel suchen zu wechseln.

* Screenshot zu Referenz, BIOS und ROM kann sich ändern

Kompatibilität mit SFP

Die folgenden optischen Verbindungen wurden von Broadcom für

- Emulex LPe31002-M6, Teilenummer: UCSC-PCIE-BD16GF und

- Emulex LPe32002-M2, Teilenummer: UCSC-PCIE-BD32GF

Teilenummer für LPe31002-M6: UCSC-PCIE-BD16GF:

Avago - 16 G

AFBR-57F5MZ-ELX

* Das Bild nur für Referenzkleber kann sich ändern.

Finisar - 16 G

FTLF8529P3BCV-EM

* Das Bild nur für Referenzkleber kann sich ändern.

Teilenummer für LPe32002-M2: UCSC-PCIE-BD32GF:

Avago - 32 G

AFBR-57G5MZ-ELX

* Das Bild nur für Referenzkleber kann sich ändern.

Finisar - 32 G

FTLF8532P4BCV-EM

* Das Bild nur für Referenzkleber kann sich ändern.

Jede dieser optischen Verbindungen wird für Emulex angepasst, wie durch das Teilenummern-Suffix dargestellt. Broadcom-Adapter überprüfen beim Booten, ob eine zertifizierte optische Karte angeschlossen ist.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems