Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

UCS C-Serie M5-Serverkomponenten in Bezug auf Lüfterrichtlinie und Lüftergeräusche

Einfluss der einzelnen Komponenten auf die FAN-Richtlinie

Beziehung zwischen Eintrittstemperatur und FAN-Richtlinie und PWM

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Unified Computing Server (UCS)-Serverkomponenten der C-Serie M5 in Bezug auf Lüfterrichtlinien und Lüftergeräusche. Verglichen mit anderen konfigurierten Servern und Servermodellen wird das Lüftergeräusch größer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- C220M5

- C240 M5

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Pulse Width Modulation (PWM) ist die Messung der durchschnittlichen Lüftergeschwindigkeit in Prozent der maximalen Drehzahl pro Minute (RPMs) für ein bestimmtes Lüftermodell.

Bestimmte Komponenten beeinflussen die FAN-Richtlinie für Cisco Server. Wenn Sie neue interne Hardware hinzufügen, kann die FAN-Richtlinie aufgrund von Anforderungen geändert werden. Dies kann zu Abweichungen bei der durchschnittlichen Lüftergeschwindigkeit und beim Geräuschpegel führen.

UCS C-Serie M5-Serverkomponenten in Bezug auf Lüfterrichtlinie und Lüftergeräusche

Einfluss der einzelnen Komponenten auf die FAN-Richtlinie

PID

Name der Karte

Minimales Lüfterprofil

Kategorie

Version

C220M5

C240 M5

UCSC-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

Hohe Leistung

3

HP

NA

Anwendbar

UCSC-PCIE-BD16GF

Emulex LPe31002 Dual-Port 16G FC HBA

Ausgewogen

2

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-BS32GF

Emulex LPe3200 Ein-Port-FC-HBA mit 32 GB

Ausgewogen

2

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-BD32GF

Emulex LPe32002 Dual-Port 32 GB FC HBA

Ausgewogen

2

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-IRJ45

Intel Ethernet-Server-Adapter I350-T4

Ausgewogen

2

HP

Anwendbar

Anwendbar

N2XX-AIPCI01

Intel X520-DA2 10-Gbit/s-NIC mit 2 Ports

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-ID10GC

Intel(R) X550-T2 SagePond 2x10 GB 10GBaseT

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-ID40GF

Intel(R) XL710-QDA2 SpiritFalls, 2 x 40 GB QSFP+

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-ID10GF

Intel(R) X710-DA2 EagleSpringbrunnen, 2 x 10 GB SFP+

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-IQ10GF

Intel(R) X710-DA4 EagleBrunnen 4 x 10 GB SFP+

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-IQ10GC

Cisco(R) Ethernet Converged NIC X710-T4

Hohe Leistung

3

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-ID25GF

Cisco(R) Ethernet Converged NIC XXV710-DA2

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-MLOM-IRJ45

Intel® I350-mLOM 1-Gbit/s-Netzwerkcontroller

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

Cisco 12G SAS Modular RAID Controller

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

NA

UCSC-RAID-M5

Cisco 12G Modular RAID Controller mit 2 GB Cache

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-SAS-M5

Cisco 12G Modular SAS HBA(max. 16 Treiber)

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-9400-8E

Cisco 9400-8E 12-G-SAS-HBA

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-RAID-M5HD

Cisco 12G Modular RAID Controller mit 4 GB Cache

Niedrige Leistung

1

HP

NA

Anwendbar

UCSC-SAS-M5

Cisco 12G Modular SAS HBA (max. 26 Laufwerke)

Niedrige Leistung

1

HP

NA

Anwendbar

UCSC-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

Hohe Leistung

3

HP

NA

Anwendbar

UCSC-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

Hohe Leistung

3

HP

NA

Anwendbar

UCSC-GPU-P100-12G

Nvidia GP100 PCIe PH400-201 PASSIVE, 250 W, FF 3,0, 16 GB

Max. Leistung

4

HP

NA

Anwendbar

UCSC-GPU-P100-16G

Nvidia GP100 PCIe PH400-202 PASSIVE, 250 W, FF 3,0, 12 GB

Max. Leistung

4

HP

NA

Anwendbar

UCSC-GPU-P4

Nvidia P4 (PG414-200), PASSIVE, 75 W, 8 GB PCIe-Karte

Hohe Leistung

3

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-GPU-P40

Nvidia P40 (PG610-200), PASSIVE, 250 W, FF 3.0, 24-GB-PCIe-Karte

Hohe Leistung

3

HP

NA

Anwendbar

UCSC-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 16 GB

Hohe Leistung

3

HP

NA

Anwendbar

UCSC-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 32 GB

Hohe Leistung

3

HP

NA

Anwendbar

UCSC-PCIE-QD25GF

Qlogic QL41212H 25-GbE-Adapter

Hohe Leistung

3

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-QD40GF

Qlogic QL45412H 40-GbE-Adapter

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-QD16GF

Qlogic QLE2692 Dual-Port 16G FC

Ausgewogen

2

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-QD32GF

Qlogic QLE2742 Dual-Port 32G FC HBA

Ausgewogen

2

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-C40Q-03

UCS VIC 1385, 40 GB, 2 Ports, CNA QSFP+

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 40 GB QSFP+ mit 2 Ports

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-MLOM-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1457 MLOM

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-PCIE-C25Q-04

Cisco UCS VIC 1455

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-F-H16003

Cisco HHL AIC 1,6 TB HGST SN250 NVMe

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-NVME-H32003

Cisco HHL AIC 3,2 TB HGST SN260 NVMe

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-NVME-H64003

Cisco HHL AIC 6,4 TB HGST SN260 NVMe

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-NVME-H38401

Cisco HHL AIC 3,8 TB HGST SN260 NVMe

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

UCSC-NVME-H76801

Cisco HHL AIC 7,7 TB HGST SN260 NVMe

Niedrige Leistung

1

HP

Anwendbar

Anwendbar

Die UCS Server der C-Serie unterstützen 4 Lüfterrichtlinien, Energiesparfunktionen, Ausgewogene, hohe Leistung und maximale Leistung. Navigieren Sie zu CIMC UI > Compute > Power Policies (CIMC-Benutzeroberfläche > Compute > Energierichtlinien, um die Einstellung zu finden.

Die maximal zulässige Gebläsegeschwindigkeit hängt von der Lufteinlasstemperatur des Servers und der angewendeten Lüfterrichtlinie ab.

Beziehung zwischen Eintrittstemperatur und FAN-Richtlinie und PWM

Einspeisetemperatur

Richtlinie für den Akustikmodus

Richtlinien für weniger Energieverbrauch

Ausgewogene Richtlinien

Richtlinie für hohe Leistung

Maximale Leistungsrichtlinie

[C]

[PWM %]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

Beispiel: Bei einer Lufteintrittstemperatur von 23°C und Anwendung einer Maximum Power Policy beträgt die zulässige Mindestlüftergeschwindigkeit 60% Pulse Width Modulation (PWM). Die Mindestlüftergeschwindigkeit für energiesparende Richtlinien beträgt 20 % PWM bei 23°C Eintrittstemperatur.

Zugehörige Informationen

- UCSM-Konfigurationsleitfaden auf Seite 54 beschreibt Best Practice für die Konfiguration von Lüfterrichtlinien

- CSCvj78750DOC-BUG | Geben Sie die maximale Lüftergeschwindigkeit in den M5-Servern an (Datenblatt oder Installationsanleitung).

- Die Lüfter des CSCvj21242UCSC M5-Servers haben eine hohe Lüftergeschwindigkeit als M4. Es ist kein Obergrenze für Alarm festgelegt.

- CSCvm27310Policy übernimmt die maximale Leistung anstelle der Richtlinie für hohe Leistung für NVidia GPU P40.

- CSCvd37009C-Serie - ÜBERSCHRIFT DER LÜFTERRICHTLINIE - Karte(n) 'unbekannte Karte PCI-IDs: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- CSCvi97762C240-m5 LÜFTERRICHTLINIEN - Karte(n) "unbekannte PCI-IDs: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9"

- CSCvf38379Der AIR-CT5520-K9 oder AIR-CT8540-K9 können nicht gestartet werden, und es wird ein schwerwiegender Fehler angezeigt, wenn die Cavium-Karte installiert ist.

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme