Inhalt

Einführung

Problem

Lösung

Schritte zum Zuweisen der CIMC-IP über DHCP aus den werkseitigen Standardeinstellungen

Konfigurieren der IP-Einstellungen in Windows:

Zuweisung der IP-Adresse über DHCP mit TFTP32d/TFTP64d:

Einführung

In diesem Dokument werden die Wiederherstellungsschritte für den CIMC-Zugriff nach dem Ersetzen einer Hauptplatine beschrieben, ohne dass VGA-Ausgabe von diesem betroffenen Gerät  Ohne KVM-Zugriff (Keyboard, Video, Mouse) sind Sie nicht in der Lage, Verbindung mit CIMC herstellen, um Firmware-Betriebstätigkeiten auszuführen.

Problem

Die Retourengenehmigung (Return Material Authorization, RMA) wird für den Austausch der Hauptplatine der UCS C-Serie durchgeführt.

Das Ersatzmotherboard verfügt über eine geringere Firmware und kann daher keine neuen V4-CPUs unterstützen.

Ohne KVM-Zugriff kann der Techniker nicht auf den CIMC zugreifen, um eine höhere Flash-Speicher aufzurufen. Version Basic Input Output System (BIOS) zur Unterstützung der V4-CPUs.

Dies kann zu unnötigen RMAs für ältere CPUs und/oder Ersatz-Motherboards führen.

Lösung

Wenn das BIOS die installierten neuen V4-CPUs nicht unterstützt, wird der Einschalt-Selbsttest (POST) nicht bestanden, und es wird keine VGA-Ausgabe ausgegeben.

Ohne lokalen KVM-Zugriff können Sie die CIMC IP-Adresse des neuen Motherboards nicht auf das Flash-BIOS des KVM-Systems einstellen.

Die CIMC-IP-Adresse ist standardmäßig auf DHCP eingestellt. Der Zugriff auf den CIMC ist auch möglich, wenn Server der C-Serie den POST-Test nicht abschließen.

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/install.html

Schritte zum Zuweisen der CIMC-IP über DHCP aus den werkseitigen Standardeinstellungen

1. Schließen Sie das Shared LOM (Port 1) auf der Rückseite des Servers an das Gerät an, das als DHCP-Server fungiert.

2. Starten Sie die C-Serie neu.

3. Wenn Sie ein DHCP-Lease von einem Upstream-Gerät erhalten, bestätigen Sie beim Netzwerkadministrator die dem Host zugewiesene IP-Adresse. Navigieren Sie anschließend über HTTPS zu dieser IP-Adresse, um den CIMC weiter zu konfigurieren.

4. Alternativ können wir einen Microsoft Windows-Laptop anschließen, der als DHCP-Server fungiert.  Wählen Sie einen beliebigen Port aus, der innerhalb des Shared LOM-Ports 1 oder 2 verfügbar ist, jedoch nicht den dedizierten CIMC "M"-Port (Schritte unten).

Konfigurieren der IP-Einstellungen in Windows:

In Windows 7 konfigurieren Sie Netzwerkeinstellungen wie folgt.

Beachten Sie, dass andere Windows-Versionen verschiedene Möglichkeiten zum Abrufen von Netzwerkeinstellungen bieten können.

Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter > LAN-Verbindung > Eigenschaften > Internetprotokollversion

Beispiele für entsprechende Netzwerkeinstellungen werden angezeigt:

IP-Adresse 192.168.1.2

Subnetzmaske: 255.255.255,0

Zuweisung der IP-Adresse über DHCP mit TFTP32d/TFTP64d:

1. TFTP32d/TFTP64d herunterladen

2. Konfigurieren Sie DHCP-Servereinstellungen, um IP-Adressen im gleichen lokalen Subnetz wie die Laptop-Netzwerkschnittstellenkarte (NIC) zu verteilen.

3. Stellen Sie sicher, dass DHCP an die Laptop-Netzwerkkarte gebunden wird.

4. Beim Booten des Servers sollte eine IP-Adresse im DHCP-Protokoll zugewiesen sein.  Sie können auch die ARP-Tabelle auf dem Laptop überprüfen.

HINWEIS: Überprüfen Sie, ob die Windows-Firewall deaktiviert ist oder dies nicht funktioniert.