Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

CSR erstellen

Selbstsigniertes Zertifikat erstellen

Überprüfung

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie eine CSR-Anforderung (Certificate Signing Request) erstellen, um ein neues Zertifikat zu erhalten.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Sie müssen sich als Benutzer mit Administratorberechtigungen anmelden, um Zertifikate zu konfigurieren.

- Stellen Sie sicher, dass die CIMC-Zeit auf die aktuelle Zeit eingestellt ist.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- CIMC 1.0 oder spätere Version

- OpenSSL

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Das Zertifikat kann auf den Cisco Integrated Management Controller (CIMC) hochgeladen werden, um das aktuelle Serverzertifikat zu ersetzen. Das Serverzertifikat kann entweder von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle (Certificate Authority, CA), z. B. Verisign, oder von Ihrer eigenen Zertifizierungsstelle signiert werden. Die generierte Zertifikatschlüssellänge beträgt 2048 Bit.

Konfigurieren

Schritt 1:

Erstellen Sie den CSR vom CIMC aus.

Schritt 2:

Senden Sie die CSR-Datei an eine Zertifizierungsstelle, um das Zertifikat zu signieren. Wenn Ihre Organisation ihre eigenen selbstsignierten Zertifikate generiert, können Sie die CSR-Datei verwenden, um ein selbstsigniertes Zertifikat zu generieren.

Schritt 3:

Laden Sie das neue Zertifikat in den CIMC hoch.

Hinweis: Das hochgeladene Zertifikat muss von einem vom CIMC generierten CSR erstellt werden. Laden Sie kein Zertifikat hoch, das nicht mit dieser Methode erstellt wurde.

CSR erstellen

Navigieren Sie zur Registerkarte Admin > Security Management > Certificate Management > Generate Certificate Signing Request (CSR), und füllen Sie die mit einem * gekennzeichneten Felder aus.

Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden Generating a Certificate Signing Request.

Achtung: Verwenden Sie den alternativen Antragstellernamen, um zusätzliche Hostnamen für diesen Server anzugeben. Wenn dNSName nicht konfiguriert oder vom hochgeladenen Zertifikat ausgeschlossen wird, können Browser den Zugriff auf die Cisco IMC-Schnittstelle blockieren.

Nächste Schritte

Führen Sie folgende Aufgaben aus:

- Wenn Sie kein Zertifikat von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle erhalten möchten und Ihre Organisation keine eigene Zertifizierungsstelle betreibt, können Sie CIMC erlauben, intern ein selbstsigniertes Zertifikat vom CSR zu generieren und es sofort auf den Server hochzuladen. Aktivieren Sie das Feld Selbstsigniertes Zertifikat, um diese Aufgabe auszuführen.

- Wenn Ihre Organisation eigene selbstsignierte Zertifikate verwendet, kopieren Sie die Befehlsausgabe von -----BEGIN ..., um CERTIFICATE REQUEST----- zu BEENDEN und in eine Datei namens csr.txt einzufügen. Geben Sie die CSR-Datei auf Ihrem Zertifikatserver ein, um ein selbstsigniertes Zertifikat zu generieren.

- Wenn Sie ein Zertifikat von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle erhalten, kopieren Sie die Befehlsausgabe von -----BEGIN ... , um CERTIFICATE REQUEST----- zu BEENDEN und in eine Datei namens csr.txt einzufügen. Senden Sie die CSR-Datei an die Zertifizierungsstelle, um ein signiertes Zertifikat zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass das Zertifikat vom Typ Server ist.

Hinweis: Nach der erfolgreichen Zertifikatgenerierung wird die Cisco IMC Web-Benutzeroberfläche neu gestartet. Die Kommunikation mit dem Management-Controller kann vorübergehend unterbrochen werden, und eine erneute Anmeldung ist erforderlich.

Wenn Sie die erste Option, bei der CIMC intern ein selbstsigniertes Zertifikat generiert und hochlädt, nicht verwendet haben, müssen Sie ein neues selbstsigniertes Zertifikat erstellen und es in den CIMC hochladen.

Selbstsigniertes Zertifikat erstellen

Alternativ zu einer öffentlichen Zertifizierungsstelle und zum Signieren eines Serverzertifikats können Sie Ihre eigene Zertifizierungsstelle betreiben und Ihre eigenen Zertifikate signieren. In diesem Abschnitt werden Befehle zum Erstellen einer Zertifizierungsstelle und zum Generieren eines Serverzertifikats mit dem OpenSSL-Serverzertifikat angezeigt. Ausführliche Informationen zu OpenSSL finden Sie unter OpenSSL.

Schritt 1: Generieren Sie den privaten RSA-Schlüssel, wie im Bild gezeigt.

Schritt 2: Generieren Sie ein neues selbstsigniertes Zertifikat, wie im Bild dargestellt.

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass es sich beim Zertifikatstyp um einen Server handelt, wie im Abbild dargestellt.

Schritt 4: Weist die Zertifizierungsstelle an, die CSR-Datei zum Generieren eines Serverzertifikats zu verwenden, wie im Abbild dargestellt.

Schritt 5: Überprüfen, ob das generierte Zertifikat vom Typ ist Server wie im Bild dargestellt.

Schritt 6: Laden Sie das externe Zertifikat wie im Bild dargestellt hoch.

Überprüfung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um zu überprüfen, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Navigieren Sie zu Admin > Certificate Management, und überprüfen Sie das aktuelle Zertifikat wie im Bild dargestellt.

Fehlerbehebung

Es sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung für diese Konfiguration verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Cisco Bug-ID CSCup26248 - Das CA SSL-Zertifikat eines Drittanbieters kann nicht in CIMC 2.0 hochgeladen werden.(1a)

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme