Einführung

Dieses Dokument beschreibt ein Problem, das dazu führt, dass ein Cisco Unified Computing System (UCS)-Server einen Signalton ausgibt.

Problem

Ein Cisco UCS-Server gibt einen Signalton aus. Dieser Signalton stammt vom LSI RAID-Adapter.

Sie können die Signaltoncodes der LSI MegaRAID-Karte anzeigen, um den jeweiligen Alarm zu identifizieren. Informationen zum Anzeigen der Signaltoncodes finden Sie im LSI MegaRAID Card-Signaltoncodes im Cisco UCS Servers RAID Guide.

Wenn vom Cisco Integrated Management Controller (CIMC) keine ausgefallenen Laufwerke gemeldet werden, kann dieses Problem aufgrund eines Problems auftreten, das in diesem LSI MegaRaid-Firmware-Fehler beschrieben wird: LSIP200139764 Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie in den Versionshinweisen zur LSI Corp. MegaRAID-Firmware.

Hinweis: Der LSI-Fehler wird in der MegaRaid-Firmware 21.0.1-0111 und 21.0.1-0110 als behoben gemeldet. Dieses Problem betrifft alle Serveranbieter, die diese Adapter verwenden (z. B. Cisco, HP und Dell).

Lösung

Wenn Sie ein LSI-Firmware-Upgrade vermeiden möchten, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um dieses Problem zu beheben:

1. Installieren Sie MegaCLI. Informationen zu diesem Verfahren finden Sie in den LSI-Dokumenten und im Download-Bereich.

2. Führen Sie diesen Befehl in MegaCLI aus, um den Alarm zu löschen:
# MegaCli -AdpSetProp -AlarmSilence -aALL

Sie können den Alarm auch im LSI MegaRAID-BIOS-Konfigurationsprogramm stummschalten. Beachten Sie jedoch, dass für diesen Prozess ein Neustart des Servers erforderlich ist, um auf das WebBIOS zugreifen zu können. Das Alarmsteuerelement befindet sich in den Controller-Eigenschaften.