Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

CLI-Befehle

Produktname anzeigen

Festplattenstatus anzeigen

Status des virtuellen und physischen Laufwerks anzeigen

Anzahl der korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehler anzeigen

RAID-Controller-Konfiguration anzeigen

Anzahl der HDDs anzeigen

Datei Technischer Support

Akku-Sicherungseinheit

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden verschiedene Befehle der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) sowie andere Fehlerbehebungsverfahren beschrieben, die bei der Fehlerbehebung von Problemen mit Festplatten helfen können. Die beste Methode zur Fehlerbehebung bei Problemen mit HDD ist die Verwendung von LEDs, GUI, BIOS, LSI Option ROM/MegaRaid GUI und Protokollen. Diese Optionen sind jedoch nicht immer verfügbar. In diesem Fall können Sie die CLI verwenden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

CLI-Befehle

Produktname anzeigen

Hinweis: Einige der in diesem Dokument aufgeführten Befehle hängen davon ab, ob Sie über einen LSI MegaRaid-Controller verfügen, da nicht alle von den LSI-Controllern 1064/1068e unterstützt werden.

Geben Sie den Befehl show pci-adapter ein, um den Produktnamen anzuzeigen. Dieses Beispiel zeigt einen LSI 1064e-Adapter.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show pci-adapter

Slot Vendor ID  Device ID  SubVendor ID  SubDevice ID  Product Name

---- ---------  ---------  ------------  ------------  ------------------------

M    0x1000     0x0056     0x152d        0x896d        Cisco LSI 1064E Mezzan...

Festplattenstatus anzeigen

Geben Sie den Befehl show hdd ein, um den Status der HDDs anzuzeigen.

ucs-c2xx-m1 /chassis #show hdd

Name                    Status

--------------------    --------------------

HDD_01_STATUS           present

HDD_02_STATUS           absent

HDD_03_STATUS           absent

HDD_04_STATUS           absent

Status des virtuellen und physischen Laufwerks anzeigen

Geben Sie den Befehl show virtual-drive ein, um den Status der virtuellen Laufwerke anzuzeigen. Dieser Befehl ist nützlich, da Sie den Server nicht herunterfahren und das BIOS eingeben müssen, um die Informationen anzuzeigen.

ucs-c210-m2/chassis #scope storageadapter SLOT-5

ucs-c210-m2/chassis/storageadapter #show virtual-drive

Virtual Drive   Status              Name                   Size       RAID Level

--------------  ------------------  ---------------------- ---------  ----------

0               Optimal                                    139236 MB  RAID 1

1               Degraded                                   974652 MB  RAID 5

Geben Sie den Befehl show physical drive ein, um den Status der physischen Laufwerke anzuzeigen.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive

Predictive

Slot                                              Failure    Drive    Coerced

Number Controller Status Manufacturer Model       Count      Firmware Size      Type

------ ---------- ------ ------------ ----------- ---------- -------- --------- ----

0      SLOT-5

1      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

2      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

3      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

4      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

5      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

6      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

7      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

9      SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

10     SLOT-5     online SEAGATE      ST9146852SS 0          0005     139236 MB HDD

Anzahl der korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehler anzeigen

Geben Sie den Befehl show error-counter ein, um die Anzahl korrigierbarer und nicht korrigierbarer Fehler anzuzeigen.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show error-counters

PCI Slot SLOT-5:

Memory Correctable Errors: 0

Memory Uncorrectable Errors: 0

RAID-Controller-Konfiguration anzeigen

Geben Sie den Befehl show hw-config ein, um die RAID-Controller-Konfiguration anzuzeigen.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show hw-config

PCI Slot SLOT-5:

SAS Address 0: 500e004aaaaaaa3f

SAS Address 1: 0000000000000000

SAS Address 2: 0000000000000000

SAS Address 3: 0000000000000000

SAS Address 4: 0000000000000000

SAS Address 5: 0000000000000000

SAS Address 6: 0000000000000000

SAS Address 7: 0000000000000000

BBU Present: true

NVRAM Present: true

Serial Debugger Present: true

Memory Present: true

Flash Present: true

Memory Size: 512 MB

Cache Memory Size: 394 MB

Number of Backend Ports: 8

Anzahl der HDDs anzeigen

Geben Sie den Befehl show physical-drive (Anzahl der physischen Laufwerke anzeigen) ein, um die Anzahl der HDDs anzuzeigen.

ucs-c210-m2 /chassis/storageadapter #show physical-drive-count

PCI Slot SLOT-5:

Physical Drive Count: 9

Critical Physical Drive Count: 0

Failed Physical Drive Count: 0

Datei Technischer Support

Falls Sie keinen Zugriff auf die CLI haben, können Sie die Datei für den technischen Support (/tmp/tech_support) anzeigen, um Informationen zum Status der HDDs zu erhalten. Im folgenden Auszug aus der Datei für den technischen Support werden die Festplatten der Sensoren Intelligent Platform Management Interface (IPMI) angezeigt:

Querying All IPMI Sensors:

Sensor Name | Reading | Unit      | Status  | LNR | LC  | LNC | UNC | UC | UNR

HDD0_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD1_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD2_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD3_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD4_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD5_INFO   | 0x0     | discrete  | 0x2181  | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD6_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

HDD7_INFO   | na      | discrete  | na      | na  | na  | na  | na  | na | na

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus der Datei für den technischen Support, der eine Aufschlüsselung des HDD-Status zeigt:

Bit[15:10] - Unused

Bit[9:8]   - Fault

Bit[7:4]   – LED Color

Bit[3:0]   – LED State

Fault:

0x100 – On Line

0x200 - Degraded

LED Color:

0x10 – GREEN

0x20 – AMBER

0x40 – BLUE

0x80 – RED

LED State:

0x01 – OFF

0x02 – ON

0x04 – FAST BLINK

0x08 – SLOW BLINK

Im Folgenden sehen Sie einen Auszug aus der Datei für den technischen Support, der den HDD-Status (mit dem Statuscode 0x2181) anzeigt:

0x2181

Fault:

0x100 --- HDD is On Line

LED Color:

0x80 --- RED

LED State:

0x01 --- OFF

Akku-Sicherungseinheit

Bei einigen Serverbereitstellungen können Sie eine Akku-Sicherungseinheit (BBU) verwenden. Die BBU ist eine intelligente Batteriepuffereinheit, die Festplatten-Cache-Daten auf dem RAID-Controller bei Stromausfall bis zu 72 Stunden schützt.

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie die MegaCli verwenden, um den Status der BBU zu überprüfen:

bash$ sudo /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -a0 -NoLog

Password:

. . .

Battery Replacement required            : Yes

. . .

Relative State of Charge: 99 %

Absolute State of charge: 76 %

. . .

Date of Manufacture: 11/08, 2008

Design Capacity: 700 mAh

Design Voltage: 3700 mV

Specification Info: 33

Serial Number: 243

Pack Stat Configuration: 0x6cb0

Manufacture Name: LSI113000G

Device Name: 2970700

Device Chemistry: LION

Battery FRU: N/A

In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie der Status der BBU mithilfe der CLI überprüft wird:

ucs-c200-m2 /chassis/storageadapter #show bbu detail

Controller SLOT-7:

Battery Type: iBBU

Battery Present: true

Voltage: 4.023 V

Current: 0.000 A

Charge: 100%

Charging State: fully charged

Temperature: 34 degrees C

Voltage Low: false

Temperature High: false

Learn Cycle Requested: false

Learn Cycle Active: false

Learn Cycle Failed: false

Learn Cycle Timeout: false

I2C Errors Detected: false

Battery Replacement Required: true

Remaining Capacity Low: true

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems