Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem: Unerwartete Ausfälle der SAP HANA Scale-Out-Umgebung

Lösung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie SAP HANA-Scale-Out-Lösungen (HIgh Performance Analytic Appliance) mit EMC VNX-Storage (Electromagnetic Compatability) eingesetzt werden und für die Cisco SAP HANA-Appliance sowie für SAP HANA Tailored Datacenter Integration (TDI)-Implementierungen gelten. Außerdem wird erläutert, wie sich die Multipath-Konfiguration ändert, um unerwartete Ausfälle der Umgebung zu vermeiden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardware-Versionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netz Live ist, überprüfen Sie, ob Sie die mögliche Auswirkung jedes möglichen Befehls verstehen.

Problem: Unerwartete Ausfälle der SAP HANA Scale-Out-Umgebung

Für SAP HANA werden die erforderlichen Daten- und Protokolldateisysteme über Fibre Channel vom EMC VNX-Speicher bereitgestellt. Die Montage und Aufhebung der Montage der Geräte wird über die SAP HANA Storage API gesteuert und basiert auf dem Linux Device Mapper Multipath (DM-MP)-Modul. Die Konfiguration besteht aus acht Pfaden (aktiv/passiv) zu jedem Speichergerät.

Bei SUSE Linux Enterprise System 11.3, Linux Kernel 3.0.101-0.40 wurde ein Fehler in der Multipathing-Logik entdeckt, bei dem der mittlere Zugriffszeitüberschreitungszähler nicht zurückgesetzt wird. Aufgrund des Fehlers wird das Speichergerät offline genommen, wenn der Zähler den Wert 2 erreicht.

Dies kann zu unerwarteten Ausfällen der SAP HANA Scale-Out-Umgebung führen.

Solange Hardware und Verkabelung fehlerfrei sind, tritt der Fehler nicht auf.

Lösung

Aktualisieren Sie den SUSE Linux Enterprise System 11.3-Kernel auf Version 3.0.101-0.47.52.1 oder höher, und passen Sie die folgenden Parameter in der Datei /etc/multipath.conf an:

rr_min_io

flush_on_last_del

fast_io_fail_tmo

dev_loss_tmp

Die resultierende Konfigurationsdatei muss wie folgt aussehen:

defaults {

user_friendly_names     no

}

devices {

device {

vendor                 "DGC"

product                ".*"

product_blacklist      "LUNZ"

features               "0"

hardware_handler       "1 emc"

path_selector          "round-robin 0"

path_grouping_policy   group_by_prio

failback               immediate

rr_weight              uniform

no_path_retry          5

rr_min_io              1000

path_checker           emc_clariion

prio                   emc

flush_on_last_del      yes

fast_io_fail_tmo       off

dev_loss_tmo           120

}

}

Anmerkung: Im EMC Whitepaper VNX Configuration Recommendations for SAP HANA TDI, Seite 20, werden diese Änderungen nicht erwähnt, da das Whitepaper erstellt wurde, bevor der Kernel-Bug erkannt wurde.

Zugehörige Informationen

- EMC Knowledge Base-Artikel 203541 - "SUSE Linux DM-MPIO on VNX storage lose Pfade willkürlich in einer SAP HANA TDI-Umgebung"

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme