Inhalt

Ein oder mehrere Ports auf dem Fabric Interconnect werden in der Kulanzperiode mehr als 90 Tage lang ausgeführt.

ICSeverity

Auswirkungen

Beschreibung

SyslogMeldung

MessageSample

Produktfamilie

Regex

Empfehlung

Befehle

Ein oder mehrere Ports auf dem Fabric Interconnect werden in der Kulanzperiode mehr als 90 Tage lang ausgeführt.

ICSeverity

3 - Fehler

Auswirkungen

Der Port kann nach Ablauf der Kulanzfrist möglicherweise nicht mehr funktionieren. Wenn das Syslog ein- oder mehrmals aufgetreten ist und nicht oft angezeigt wird, kann es möglicherweise ignoriert werden.

Beschreibung

Diese Meldung gibt an, dass mindestens ein Port auf dem Fabric Interconnect in der Kulanzperiode seit mehr als 90 Tagen ausgeführt wird. Dieser Fehler tritt in der Regel dann auf, wenn ein oder mehrere Ports des festen Moduls aktiviert sind, nachdem alle Standardlizenzen Ports zugewiesen wurden und die nicht lizenzierten Ports seit mehr als 90 Tagen ausgeführt werden.

SyslogMeldung

UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS

MessageSample

Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-Xdays]

[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days.

Produktfamilie

- Cisco UCS Blade-Server der B-Serie

- Cisco UCS Rack-Server der C-Serie

- Cisco Blade-Server-Chassis der Serie UCS 5100

- Cisco Fabric Interconnects der Serie UCS 6400

- Cisco Fabric Interconnects der Serie UCS 6300

- Cisco Fabric Interconnects der Serie UCS 6200

Regex

–

Empfehlung

Die folgenden Schritte werden empfohlen:

1. Wenn der Fehler in der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) des Cisco UCS (Unified Computing System) Manager auftritt, überprüfen Sie die Anzahl der auf dem festen Modul aktivierten Ports.

2. Überprüfen Sie die Anzahl der auf jedem Fabric Interconnect installierten und genutzten Lizenzen. In der Benutzeroberfläche von Cisco UCS Manager kann der Benutzer über die Registerkarte "Admin" auf die Lizenzinformationen für das Fabric Interconnect zugreifen. In der Cisco UCS Manager CLI (Command Line Interface) kann der Benutzer auf die Lizenzinformationen zugreifen, indem er unter dem Lizenzumfang den Befehl show usage detail (Details zur Nutzung anzeigen) eingibt.

3. Wenn das Problem weiterhin besteht, erwerben Sie eine neue Lizenz, und installieren Sie sie auf dem Gerät. Sollte das Problem dadurch nicht behoben werden, wenden Sie sich an den Support-Techniker.

Befehle

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail